Objetivo

A configuração de polaridade da porta Foreign eXchange Station (FXS) é usada para definir a polaridade das portas FXS, seja para frente ou para trás, de modo que a conexão fim a fim entre o conector RJ-11 e a porta de voz do roteador seja uma conexão direta.

Nota: A polaridade é definida como forward no padrão. Se você alterar o valor no momento em que a chamada é conectada ou uma chamada ativa é descartada, o usuário pode ouvir um som de clique audível enquanto a polaridade da linha é revertida.

O objetivo deste documento é explicar como configurar portas FXS em adaptadores telefônicos série SPA100.

Dispositivos aplicáveis

SPA100 Series

Configurar a polarização de portas FXS

Etapa 1. No utilitário de configuração do adaptador de telefone, escolha Voz > Linha 1 / Linha 2. A página Linha é aberta.

Etapa 2. Role para baixo até a área Configuração da Polaridade da Porta FXS.

Etapa 3. No campo Polaridade ociosa, escolha a polaridade que deseja definir antes de uma chamada ser conectada no menu suspenso. Os valores possíveis são Encaminhar ou Inverter. O valor padrão é Encaminhar.

Etapa 4. No campo Caller Conn Polaridade, escolha a polaridade que deseja definir depois que uma chamada de saída é conectada no menu suspenso. Os valores possíveis são Encaminhar ou Inverter. O valor padrão é Encaminhar.

Etapa 5. No campo Polaridade Conn de Chamada, escolha a polaridade que deseja definir depois que uma chamada de entrada é conectada no menu suspenso. Os valores possíveis são Encaminhar ou Inverter. O valor padrão é Encaminhar.

Etapa 6. Clique em Enviar para salvar as configurações.