Objetivo

SSH (ou Shell Seguro) é um protocolo que pode ser usado para fazer login em uma máquina remota e fornecer comunicações criptografadas seguras entre seu dispositivo de rede e seu computador local. O Telnet é um protocolo que permite que você se conecte aos hosts remotos através de uma rede TCP/IP. A única diferença é que no SSH a comunicação é feita através de canais criptografados em que, como no Telnet; a comunicação é feita através de texto simples.

O objetivo deste documento é explicar como habilitar o Telnet e o serviço SSH nos access points (AP) WAP121 e WAP321.

Note: Devido a questões de segurança, os serviços Telnet e SSH foram desabilitados no WAP121 e WAP321 em versões posteriores do firmware. Se o seu dispositivo tiver uma versão de firmware mais recente que 1.0.0.3, esses recursos foram removidos.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.0.3

Habilitar Telnet/SSH

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do ponto de acesso para escolher Administração > Serviço Telnet/SSH. A página Serviço Telnet/SSH é aberta:

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Telnet para habilitar o acesso Telnet ao AP.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Habilitar no campo SSH para fornecer acesso CLI seguro ao AP.

Etapa 4. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.