Objetivo

O RADIUS (Remote Access Dial-In User Service) é um mecanismo usado para regular o acesso de usuários a uma rede de computadores. O servidor RADIUS verifica as senhas inseridas pelos usuários e concede ou nega o acesso com base na senha fornecida. Por exemplo, uma rede sem fio pública (Wi-Fi) é instalada em um campus universitário. Todos não podem usar essas redes, apenas os alunos a quem a universidade deu uma senha podem acessar a rede.

Este artigo explica como se conectar ao servidor RADIUS nos access points WAP121 e WAP321.

Dispositivos aplicáveis

WAP121

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Servidor RADIUS

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Segurança do sistema > Servidor RADIUS. A página Servidor RADIUS é aberta:

Etapa 2. Clique no botão de opção desejado de acordo com o tipo de endereço IP do servidor RADIUS no campo Server IP Address Type (Tipo de endereço IP do servidor). As opções disponíveis são:

IPv4 — O servidor RADIUS suporta o tipo de endereço IP IPv4.

IPv6 — O servidor RADIUS suporta o tipo de endereço IP IPv6.

Se o IPv6 for clicado na etapa anterior, vá para a Proteção de tempo:etapa 5.

Etapa 3. Insira os endereços IP do servidor RADIUS primário no campo Server IP Address-1 (Endereço IP do servidor). Este é o endereço IPv4 do servidor RADIUS ao qual o usuário tenta se conectar para autenticar e obter acesso ao WAP. Se quiser inserir endereços IP adicionais como backups para o servidor RADIUS primário, insira os endereços nos campos IP Address-2 to IP Address-4.

Etapa 4. Insira a chave da senha para o endereço IPv4 do servidor no campo Key-1 (Chave 1). Se desejar inserir chaves adicionais para os servidores RADIUS de backup, insira os campos Key-2 to Key-4 (Chave 2 para a chave 4). Essa é a chave compartilhada entre o WAP e o servidor RADIUS e deve corresponder à chave configurada no servidor RADIUS. A chave pode conter caracteres alfanuméricos e especiais e variar de 1 a 64 caracteres.

Etapa 5. Insira o endereço IPv6 do servidor RADIUS primário no campo Server IPv6 Address-1. Se quiser inserir endereços IPv6 adicionais para fazer backup do servidor RADIUS primário, insira nos campos IPv6 Address-2 para IPv6 Address-4.

Etapa 6. Insira a chave da senha para o endereço IPv6 do servidor no campo Key-1 (Chave 1). Se desejar inserir chaves adicionais nos servidores RADIUS de backup, insira os campos Key-2 to Key-4 (Chave 2 para chave 4). A chave pode conter caracteres alfanuméricos e especiais e variar de 1 a 64 caracteres.

Passo 7. (Opcional) Se desejar que o servidor RADIUS registre informações sobre conexões de discagem individuais, marque a caixa de seleção Habilitar no campo Contabilidade RADIUS.

Etapa 8. Click Save.