Objetivo

Os arquivos de configuração são apagados porque os arquivos podem ficar corrompidos quando um teste é executado ou se os arquivos de configuração anteriores precisam ser recarregados para que o dispositivo funcione corretamente.

Quando um dispositivo é ligado, o arquivo de configuração de inicialização é criado enquanto ele é inicializado. Se o arquivo de configuração de inicialização for limpo, o arquivo de configuração de backup ficará ativo na próxima vez que o dispositivo for reinicializado.

Por exemplo, o Ponto de Acesso Sem Fio (WAP) precisa reverter para sua configuração anterior para que funcione corretamente novamente. Para conseguir isso, o arquivo de configuração de inicialização deve ser limpo para que a configuração anterior que foi salva nos arquivos de configuração de backup possa ser recarregada quando o WAP for reinicializado.

Se o arquivo de configuração de backup for limpo, você precisará criar um novo arquivo de backup. Para saber como, clique Note:aqui.

Este artigo explica como limpar arquivos de configuração, como arquivos de configuração de inicialização e backup no Ponto de acesso sem fio.

Dispositivos aplicáveis

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

Versão de software

- 1.0.6.5 — WAP121, WAP321

- 1.0.2.8 — WAP131, WAP351

- 1.0.1.7 — WAP150, WAP361

- 1.3.0.3 — WAP371

- 1.2.1.3 — WAP551, WAP561

- 1.0.0.17 — WAP571, WAP571E

Limpar arquivos de configuração

É altamente recomendável evitar a criação de arquivos de configuração desnecessários, pois ele consumiria mais espaço de memória.Note:

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do ponto de acesso e escolha Administration > Configuration Files Properties.

Note: Se estiver usando WAP131, WAP150, WAP351 ou WAP361, escolha Administration > Manage Configuration File.

Na área Propriedades dos arquivos de configuração, a Tabela de arquivos de configuração exibe as seguintes informações:

- Nome do arquivo de configuração — O nome do arquivo de configuração. Até três arquivos de configuração estão disponíveis:

- Configuração de inicialização — O arquivo de configuração salvo na memória flash. Esse arquivo é mantido na NVRAM e o conteúdo é retido após a reinicialização.

- Configuração de backup — um arquivo de configuração adicional salvo no access point para uso como backup.

- Configuração de espelho — Se a Configuração em execução não for modificada por pelo menos 24 horas, ela será salva automaticamente no arquivo de Configuração de espelho e uma mensagem de log com alerta de gravidade será gerada para indicar que uma nova Configuração de espelho está disponível. Esse recurso permite que o administrador visualize a versão anterior da configuração antes de salvá-la no tipo de arquivo de Configuração de Inicialização ou copie o tipo de arquivo de Configuração de Espelho para outra configuração. A configuração do espelho é preservada mesmo após uma reinicialização. Se o dispositivo não puder inicializar com inicialização ou backup, ele usará a configuração do espelho para inicializar.

- Hora de criação — A hora em que o arquivo de configuração foi criado.

Observação: o arquivo de configuração atual é mostrado agora porque não pode ser limpo.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção ao lado do arquivo de configuração que você deseja apagar na Tabela de arquivos de configuração.

Etapa 3. Clique em Limpar arquivos para limpar o arquivo de configuração.

Etapa 4. Clique em OK na janela confirmar para continuar.

Etapa 5. Uma janela de alerta será exibida confirmando que o arquivo de configuração escolhido foi excluído. Click OK.

Agora você deve ter limpo com êxito o arquivo de configuração desejado do ponto de acesso.