Objetivo

Um firmware é o programa de controle para dispositivos como o Ponto de acesso sem fio (WAP). Os WAPs têm duas imagens ou arquivos de firmware. Isso significa que, se um arquivo de firmware falhar por qualquer motivo, o outro, um backup ou um não ativo pode ser usado. Você também pode optar por usar um sobre o outro.

Este artigo explica como trocar a imagem do firmware principal ou ativo e a imagem do firmware secundário ou não ativo em um WAP.

Dispositivos aplicáveis

- WAP100 Series - WAP131, WAP150

- WAP300 Series - WAP351, WAP361, WAP371

- WAP500 Series - WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E

Versão de software

- 1.0.2.2 - WAP131, WAP351

- 1.2.1.3 - WAP551, WAP561

- 1.0.1.7 - WAP150, WAP361

- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

- 1.3.0.3 - WAP371

Trocar imagens do firmware

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Administration > Manage Firmware.

Nota: As opções de menu na imagem abaixo podem variar dependendo do modelo do dispositivo que você está usando. O WAP361 é usado como exemplo.

As informações a seguir são exibidas:

- PID VID — O ID do produto (PID) e o ID da versão (VID) do ponto de acesso.

- Versão ativa do firmware — A versão da imagem de firmware atualmente ativa.

- Versão do firmware inativa — A versão da imagem do firmware de backup.

Note: Esta página também pode ser usada para atualizações de firmware quando uma atualização estiver disponível.

Etapa 2. Clique no botão Trocar imagem ativa para carregar a imagem não ativa e torná-la ativa.

Note: Neste exemplo, a versão 1.0.1.7 do firmware atualmente ativo será trocada pela versão 1.0.1.16 inativa.

Etapa 3. Clique em OK para alternar para a imagem Secundária. Em seguida, o dispositivo será reinicializado.

Etapa 4. A página é alterada para mostrar o progresso da reinicialização. Não atualize a página nem navegue para outra página enquanto a reinicialização estiver em andamento; caso contrário, a troca de firmware será cancelada. Quando a reinicialização for concluída, você será desconectado do WAP.

Note: Qualquer conexão com o WAP pode ser perdida temporariamente por alguns minutos.

Etapa 5. Para verificar se o firmware foi trocado com êxito, faça login no utilitário baseado na Web e escolha Administration > Manage Firmware.

Note: Neste exemplo, a versão do firmware ativo agora é 1.0.1.16

Agora você deve ter trocado com êxito as imagens do firmware no ponto de acesso.