Objetivo

A qualidade de serviço (QoS) permite priorizar o tráfego para diferentes aplicativos, usuários ou fluxos de dados. Também pode ser usado para garantir o desempenho a um nível especificado, afetando assim a QoS do cliente. A QoS é geralmente afetada pelos seguintes fatores: instabilidade, latência e perda de pacotes.

Este artigo o guiará sobre como configurar a QoS em seu ponto de acesso sem fio.

Dispositivos aplicáveis

- WAP100 Series

- WAP300 Series

- WAP500 Series

Versão de software

- 1.0.6.2 — WAP121, WAP321

- 1.0.1.4 — WAP131, WAP351

- 1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561

Configurar QoS

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do ponto de acesso sem fio.

Etapa 2. Clique em Wireless > QoS.

Para WAP351 e WAP131, vá para Note:Wireless > Quality of Service.

Etapa 3. (Opcional) Escolha a opção de rádio apropriada na área de rádio.

Note: A área de rádio está disponível no WAP131, WAP351, WAP371, WAP551 e WAP561.

Etapa 4. Escolha a opção apropriada na lista suspensa EDCA (Enhanced Distributed Channel Access)Template.

- Padrões WFA —   Este recurso define os padrões da Wi-Fi Alliance (WFA) para o dispositivo WAP e a estação EDCA que são melhores para tráfego geral e misto.

- Otimizado para voz — Esse recurso define os melhores valores para o dispositivo WAP e a estação EDCA que são melhores para o tráfego de voz.

- Personalizado — Esta opção permite especificar configurações com base em sua preferência.

Note: Se você escolher Personalizar na lista suspensa, vá para a Etapa 5. Caso contrário, vá para a Etapa 6.

Etapa 5. Configure parâmetros na área EDCA do WAP.

- Dados 0 (Voz) —  fila de alta prioridade, atraso mínimo. Dados sensíveis ao tempo, como VoIP e mídia de transmissão, são enviados automaticamente para essa fila.

- Dados 1 (Vídeo) — Fila de alta prioridade, Atraso médio. Dados sensíveis ao tempo, como os de vídeo, são enviados automaticamente para essa fila.

- Dados 2 (Melhor esforço) — Fila de prioridade média, throughput médio e atraso. Os dados IP mais tradicionais são enviados para essa fila.

- Dados 3 (Plano de fundo) —  fila de prioridade mais baixa, taxa de transferência mais alta. Os dados em massa que exigem throughput máximo e não são sensíveis ao tempo são enviados para essa fila. (Dados FTP, por exemplo).

- Espaço entre quadros de arbitragem —  um tempo de espera para quadros de dados. O tempo de espera é medido em slots. Os valores válidos para AIFS são de 1 a 255.

- Janela de contenção mínima — Uma entrada no algoritmo que determina o tempo de espera (janela) inicial de backoff aleatório para repetir uma transmissão.

- Esse valor é o limite superior (em milissegundos) de um intervalo a partir do qual o tempo de espera de backoff aleatório inicial é determinado.

- O primeiro número aleatório gerado é um número entre 0 e o número especificado aqui.

- Se o primeiro tempo de espera de backoff aleatório expirar antes do quadro de dados ser enviado, um contador de nova tentativa será incrementado e o valor de backoff aleatório (janela) será duplicado. A duplicação continua até que o tamanho do valor de backoff aleatório alcance o número definido na Janela máxima de contenção.

- Os valores válidos são 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024. Esse valor deve ser inferior ao valor da Janela máxima de contenção.

- Janela máxima de contenção — O limite superior (em milissegundos) para a duplicação do valor aleatório de backoff. Essa duplicação continua até que o quadro de dados seja enviado ou o tamanho máximo da janela de contenção seja alcançado.

- Depois que o tamanho máximo da janela de contenção for atingido, as novas tentativas continuarão até que o número máximo de novas tentativas permitido seja atingido.

- Os valores válidos são 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511 ou 1024. Esse valor deve ser superior ao valor da Janela de contenção mínima.

- Intermitência máxima (somente WAP) — Um parâmetro EDCA WAP que se aplica somente ao tráfego que flui do WAP para a estação cliente. Esse valor especifica (em milissegundos) o comprimento máximo de intermitência permitido para surtos de pacote na rede sem fio. Um burst de pacote é uma coleção de vários quadros transmitidos sem informações de cabeçalho. A redução da sobrecarga resulta em maior throughput e melhor desempenho. Os valores válidos vão de 0.0 a 999.

Passo 6: Click Save.

Agora você deve ter configurado com êxito a QoS no ponto de acesso sem fio.