Objetivo

Os LEDs (Light-Emitting Diodes, diodos emissores de luz) são úteis para indicar o status da atividade e da conexão em um ponto de acesso sem fio (WAP). Um WAP tem dois sistemas LED: O LED do sistema, que é o único LED na parte frontal do WAP, e o LED Ethernet que pode ser encontrado nas portas Ethernet do WAP. As configurações de exibição do LED permitem habilitar, desabilitar e associar um perfil de agendador configurado.

Este documento tem como objetivo mostrar como habilitar, desabilitar e associar o perfil do agendador configurado em um WAP150 e WAP361.

Dispositivos aplicáveis

- WAP150

- WAP361

Versão de software

- 1.0.0.16

Configurar monitor de LED

Note: Por padrão, o LED Display (Exibição de LED) está ativado. Quando o LED Display (Exibição de LED) está desativado, todos os LEDs estão desligados. Quando o valor de exibição do LED for Associate Scheduler, ele fornecerá uma caixa suspensa para cada LED individual, bem como para todos os LEDs juntos, para selecionar um perfil de agendador. Quando habilitado, os LEDs indicam o status e a atividade correspondentes do dispositivo WAP.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do WAP e escolha Administração > Monitor de LED.

Etapa 2. Escolha uma opção na lista suspensa de seleção. Se você escolher Habilitar ou Desabilitar, vá para a etapa 4.

- Ativar - ativa todos os LEDs.

- Desabilitar - desabilita todos os LEDs.

- Associar o Agendador - configurações de exibição de LED são exibidas.

Note: Na imagem acima, Associate Scheduler é selecionado como exemplo.

Etapa 3. Na área Configurações de exibição de LED, você pode optar por configurar LEDs do sistema, LED Ethernet ou Todos os LEDs. Escolha um perfil na lista suspensa Nome do perfil.

Note: Por padrão, não há nenhum perfil associado aos LEDs. A seleção suspensa mostrará os Nomes de perfil do agendador configurados como na página Wireless > Scheduler. Quando o LED está associado a um perfil do agendador, essa coluna mostra o status dependendo da presença ou ausência de uma regra de perfil ativa no momento do dia.

Etapa 4. Click Save.

Você habilitou, desabilitou ou associou com êxito um perfil de agendador à exibição de LED.