Objetivo

O relógio do sistema em um ponto de acesso sem fio (WAP) fornece um serviço de marcação de tempo sincronizado pela rede para todos os eventos que ocorrem no dispositivo e são executados a partir do momento em que o sistema é inicializado. Em seguida, ele controla a data e a hora. Os eventos que ocorrem no dispositivo podem ser eventos relacionados ao software que acontecem na rede, como registros de mensagens.

A página Configurações de hora no WAP é usada para definir manualmente a hora do sistema ou para configurar o sistema para adquirir suas configurações de hora de um servidor NTP (Network Time Protocol) pré-configurado. Por padrão, o WAP é configurado para obter seu tempo de uma lista predefinida de servidores NTP.

Por que precisamos configurar Configurações de hora em um dispositivo?

A definição das configurações de hora no seu ponto de acesso sem fio (WAP) é importante porque pode ajudar a solucionar problemas de rede, como serviços de log do sistema que exibem cada entrada de log com um datador de hora. Sem tempo sincronizado, é difícil manter uma correlação precisa dos arquivos de log entre os dispositivos.

A hora do sistema pode ser configurada manual ou automaticamente. A configuração manual é útil quando sua rede não está conectada a um servidor (NTP). O NTP é usado para sincronizar a hora do cliente ou do servidor com outra hora do servidor ou outra origem de hora de referência.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações de tempo em seu WAP125 ou WAP581 de duas maneiras: manual e automaticamente.

Dispositivos aplicáveis

- WAP125

- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

Definir configurações de hora

Note: As imagens abaixo são obtidas do WAP581.

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do ponto de acesso inserindo seu nome de usuário e senha nos campos fornecidos e clique em Login.

O nome de usuário/senha padrão é cisco/cisco.Note:

Etapa 2. No utilitário baseado na Web, escolha System Configuration > Time.

Etapa 3. Clique em um botão de opção para escolher a fonte de tempo desejada na Fonte de relógio do sistema. As opções são:

- Manual — Você pode configurar manualmente as configurações de hora no WAP. Se você escolher essa opção, vá para a seção Configurações de horário manual.

- Network Time Protocol (NTP) — Permite que o WAP adquira automaticamente as configurações de hora de um servidor NTP. O NTP foi projetado para sincronizar a hora de uma rede de dispositivos. Uma rede NTP geralmente obtém seu tempo de uma fonte de tempo autoritativa, como um relógio de rádio ou um relógio atômico conectado a um servidor de tempo e distribui esse tempo pela rede. O NTP é executado no User Datagram Protocol (UDP) como o protocolo de transporte através da porta 123 como origem e destino, que por sua vez é executado sobre IP. O NTP é comumente usado na rede pelos seguintes motivos:

- Sincronização de rede — O NTP é projetado para sincronizar a tempo uma rede de dispositivos, incluindo servidores e clientes. A sincronização de tempo é importante para executar com eficiência tarefas como backups de dados agendados, aceleradores de rede, sistemas de gerenciamento de rede, registros de invasão de rede, eventos específicos de tempo de vários dispositivos de rede e assim por diante. Um relógio dessincronizado em qualquer uma de suas máquinas na rede pode causar perda de dados valiosa.

- Calibração UTC - O padrão de tempo universal coordenado (UTC) é o principal padrão de tempo utilizado em todo o mundo. As comunicações NTP usam isso em tempos de codificação. O serviço de tempo é principalmente sobre o relógio do sistema que é executado a partir do momento em que o sistema inicia e monitora a data e a hora atuais. O relógio do sistema controla o tempo internamente com base no UTC. Você pode configurar informações sobre o fuso horário local e horário de verão para que o horário seja exibido corretamente em relação ao fuso horário local. Também rastreia se o tempo é autoritativo ou não. Se não for autoritativo, o tempo estará disponível somente para fins de exibição e não será redistribuído.

- Precisão do tempo — Como o tempo mantido em um dispositivo de rede é um recurso crítico para o gerenciamento eficiente da rede, o uso de recursos de segurança do NTP é altamente recomendado se você quiser garantir a precisão e evitar a configuração acidental ou mal-intencionada de tempo incorreto.

Note: Se você escolher essa opção, vá para a seção Configurações automáticas de tempo.

Nota: Neste exemplo, Manual é escolhido. A área Hora do sistema exibe a hora atual do sistema.

Configurações de hora manuais

Etapa 4. Clique no campo Data do sistema e escolha o mês e o dia no calendário que apareceria.

Note: Neste exemplo, 2 de outubro de 2017 é escolhido como data.

Etapa 5. Clique nas listas suspensas na área Hora do sistema para escolher a hora em hora, minutos e segundos.

Note: Neste exemplo, 08:31:02 é escolhido como a hora.

Etapa 6. Escolha o fuso horário de seu local na lista suspensa.

Note: Neste exemplo, (UTC-08:00)EUA (Pacífico) é escolhido.

Passo 7. (Opcional) Se quiser sincronizar a hora com a hora no computador que está usando, clique no botão Sincronizar com PC.

Etapa 8. (Opcional) Se o Horário de verão (DST) for aplicável ao seu fuso horário, marque a caixa de seleção Ajustar para horário de verão.

Etapa 9. (Opcional) Escolha a semana, o dia, o mês e a hora em que o Horário de Verão começa nos campos Iniciar.

Note: Neste exemplo, o segundo domingo de março às 2h é escolhido.

Etapa 10. (Opcional) Escolha a semana, o dia, o mês e a hora em que o Horário de Verão termina nos campos Finais.

Note: Neste exemplo, é escolhido o primeiro domingo de novembro às 2h.

Etapa 11. (Opcional) Especifique o número de minutos para mover o relógio para frente quando o DST começar e voltar quando ele terminar dos campos Daylight Saving Offset.

Note: Neste exemplo, 60 minutos são escolhidos.

Etapa 12. Clique no  botão.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de Hora Manual no WAP125 ou WAP581.

Configurações de horário automáticas por NTP

Etapa 1. Clique no botão de opção Network Time Protocol (NTP) na área System Clock Source (Origem do relógio do sistema).

Etapa 2. Especifique o endereço IPv4, o endereço IPv6 ou o nome de host de um servidor NTP no(s) campo(s) fornecido(s). Até quatro endereços de servidor NTP ou nomes de host podem ser inseridos. Um servidor NTP padrão está listado.

Um nome de host pode consistir em um ou mais rótulos, que são conjuntos de até 63 caracteres alfanuméricos. Se um nome de host incluir vários rótulos, cada um é separado por um ponto (.). A série inteira de rótulos e pontos pode ter até 253 caracteres.

Note: Neste exemplo, 0.ciscosb.pool.ntp.org é usado. Essa é a configuração padrão.

Etapa 3. Escolha o fuso horário de seu local na lista suspensa.

Note: Neste exemplo, (UTC-08:00)EUA (Pacífico) é escolhido.

Etapa 4. (Opcional) Se o Horário de verão (DST) for aplicável ao seu fuso horário, marque a caixa de seleção Ajustar para horário de verão.

Etapa 5. (Opcional) Escolha a semana, o dia, o mês e a hora em que o Horário de Verão começa nos campos Iniciar.

Note: Neste exemplo, o segundo domingo de março às 2h é escolhido.

Etapa 6. (Opcional) Escolha a semana, o dia, o mês e a hora em que o Horário de Verão termina nos campos Finais.

Note: Neste exemplo, é escolhido o primeiro domingo de novembro às 2h.

Passo 7. (Opcional) Especifique o número de minutos para mover o relógio para frente quando o DST começar e voltar quando ele terminar dos campos Deslocamento de Economia de Horário de Verão.

Note: Neste exemplo, 60 minutos são escolhidos.

Etapa 8. Clique no botão.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de Tempo Automático por meio do NTP no WAP125 ou WAP581.