Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é usado para gerenciamento de rede, solução de problemas e manutenção. O SNMP grava, armazena e compartilha informações com a ajuda de dois softwares principais: um sistema de gerenciamento de rede (NMS) que é executado em dispositivos gerenciadores e em um agente que é executado em dispositivos gerenciados.

O SNMP v1 é a versão original do SNMP que não tem certas funcionalidades e só funciona em redes TCP/IP, enquanto o SNMP v2 é uma iteração melhorada de v1. SNMP v1 e v2c devem ser escolhidos somente para redes que utilizam SNMPv1 ou SNMPv2c. O SNMP v3 é o mais novo padrão de SNMP e aborda muitos dos problemas de SNMP v1 e v2c. Em particular, ele lida com muitas das vulnerabilidades de segurança de v1 e v2c. O SNMP v3 também permite que os administradores mudem para um padrão SNMP comum.

Armadilhas são mensagens que alertam o gerenciador SNMP para uma condição na rede. Solicitações de informação (informa) são armadilhas que incluem uma solicitação de confirmação de recebimento do gerenciador SNMP. As notificações podem indicar autenticação de usuário inadequada, reinicializações, fechamento de uma conexão, perda de conexão com um roteador vizinho, ponto de acesso sem fio ou outros eventos significativos.

Este artigo explica como configurar as configurações de SNMPv2c no WAP125.

Para saber como configurar as configurações de SNMPv3, clique Note:aqui.

Dispositivos aplicáveis

- WAP125

- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

Configurar as configurações do SNMPv2c

Definir configurações SNMP

Note: As opções de menu podem variar dependendo do modelo exato do WAP que você está usando. As imagens abaixo são obtidas do WAP125.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do Ponto de acesso sem fio e escolha Configuração do sistema > Gerenciamento.

Etapa 2. Em Configurações SNMP, marque a caixa de seleção Habilitar SNMP.

Etapa 3. Insira um número de porta UDP (User Datagram Protocol Protocolo de Datagrama de Usuário) no campo UDP Port. O agente SNMP verifica se há solicitações de acesso nesta porta. O padrão é 161. O intervalo válido é de 1025 a 65535.

Para este exemplo, 161 é usado.Note:

Etapa 4. Insira o nome da comunidade SNMP no campo Read-Only Community. Cria uma comunidade somente leitura que é usada para acessar as informações do agente SNMP. A string de comunidade enviada no pacote de solicitação enviado pelo remetente deve corresponder à string de comunidade no dispositivo do agente.  A string padrão para somente leitura é pública.

Neste exemplo, o valor padrão é usado. O nome da comunidade somente leitura serve como senha, o que dá autoridade para recuperar apenas informações.Note:

Etapa 5. No campo Read-write Community, insira um nome de comunidade SNMP. Ele cria uma comunidade de leitura e gravação que é usada para acessar as informações do agente SNMP. Somente as solicitações dos dispositivos que se identificam com esse nome de comunidade são aceitas. Este é um nome criado pelo usuário. O padrão é privado.

Note: Neste exemplo, privado é usado. O nome da comunidade de leitura e gravação serve como senha, o que dá autoridade para recuperar e alterar informações. É aconselhável alterar o nome da comunidade para algo mais personalizado para evitar ataques de terceiros à segurança.

Definir configurações do SNMPv2c

Etapa 6. Clique no botão direito de SNMP Settings (Configurações de SNMP).

Passo 7. Clique na guia SNMPv2c para definir ainda mais as configurações de SNMPv2c.

Etapa 8. Na área de Estação de gerenciamento, escolha um método no qual as estações possam acessar o WAP através do SNMP. As opções são:

- Todas — Todas as estações têm acesso ao WAP através do SNMP. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 11.

- Definido pelo usuário — Um conjunto de solicitações SNMP definidas que recebem acesso. Se isso for escolhido, vá para a etapa seguinte.

Neste exemplo, o usuário definido é usado.Note:

Etapa 9. No campo NMS IPv4 Address/Name, insira um endereço do Network Management System (NMS) ou um endereço de servidor do Domain Name System (DNS) que esteja no formato IPv4 (xxx.xxx.xxxx.xxx). Esse é o endereço que executará, obterá e definirá solicitações para os dispositivos gerenciados.

Um DNS é um banco de dados distribuído no qual você pode mapear nomes de host para endereços IP através do protocolo DNS de um servidor DNS. Cada endereço IP exclusivo pode ter um nome de host associado. Um nome de host DNS pode consistir em vários rótulos e cada rótulo é separado por um ponto.

Um NMS é uma ferramenta ou programa usado por um administrador para receber mensagens SNMP.

Neste exemplo, um NMS de 192.168.2.126 é usado.Note:

Etapa 10. No campo NMS IPv6 Address/Name, insira um endereço NMS ou um endereço de servidor DNS no formato IPv6 (xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxx:xxxxx:xxxx). Esse é o endereço que executará, obterá e definirá solicitações para os dispositivos gerenciados.

Neste exemplo, fdce:223e:c00d:d00d:afaf:0000:0000:0000 é usado.Note:

Etapa 11. No campo Trap Community em SNMPv2c Trap Settings, insira o nome da comunidade para a armadilha.

Neste exemplo, snmptraps.foo.com é usado como o nome da comunidade Trap.Note:

Etapa 12. Marque a caixa de seleção de uma entrada de nome de host na Tabela de destino de interceptação para habilitar a edição.

Você pode configurar até três endereços IP/de nome de host.Note:

Etapa 13. Na lista suspensa Tipo de endereço IP do host, escolha uma versão IP. As opções são:

- IPv4 — A quarta geração ou versão do esquema de endereçamento IP (Internet Protocol) que segue o formato xxx.xxx.xxx.xxx.

- IPv6 — Sexta geração ou versão do esquema de endereçamento IP que segue o formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx.

Etapa 14. No campo Nome do host/Endereço IP, insira um endereço IPv4 ou IPv6 que receberá as interceptações SNMP.

Para este exemplo, 192.168.2.202 é usado.Note:

Etapa 15. Clique em .

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de SNMPv2c no WAP125 e WAP581.