Objetivo

O Captive Portal é um recurso que permite que um administrador bloqueie clientes conectados à rede do ponto de acesso sem fio (WAP). Os clientes veem uma página da Web especial para fins de autenticação antes de poderem utilizar a Internet normalmente. A verificação do portal cativo é para convidados e usuários autenticados da rede. Este recurso usa o navegador da Web e o transforma em um dispositivo de autenticação. Os portais cativos são especialmente usados em vários pontos de conexão Wi-Fi para cobrar aos usuários o acesso à Internet.

A configuração do portal cativo tem estes elementos:

- Global Captive Portal Configuration — Esta página é usada para controlar o estado administrativo do recurso Captive Portal e para definir configurações globais que afetarão todas as instâncias do portal cativo configuradas no dispositivo WAP. Para saber mais sobre a configuração global no portal cativo, clique aqui.

- Configuração da instância — As instâncias do portal cativo são conjuntos de configurações definidos que são usados para autenticar clientes na rede WAP. Um máximo de duas instâncias diferentes podem ser configuradas para responder de forma diferente aos usuários quando eles tentam acessar o ponto de acesso virtual associado. Para saber mais sobre a configuração de instância no portal cativo, clique aqui.

- Instance Association — as instâncias do portal cativo são conjuntos de configurações definidos que são usados para autenticar clientes na rede WAP. Essas instâncias devem ser associadas aos Pontos de Acesso Virtuais (VAP). Um máximo de duas instâncias diferentes podem ser configuradas para responder de forma diferente aos usuários quando eles tentam acessar o ponto de acesso virtual associado. Os VAPs são LANs (Local Area Networks, redes locais) sem fio segmentadas em vários domínios de broadcast que são equivalentes sem fio de VLANs (Virtual Local Area Networks, redes locais virtuais) Ethernet. Isso permite que vários pontos de acesso sejam simulados em um dispositivo WAP físico. Para saber mais sobre a associação de instâncias no portal cativo, clique aqui.

- Grupos locais — No portal cativo, cada usuário local é atribuído a um grupo de usuários e cada grupo é atribuído a uma instância de portal cativo. O grupo ajuda a gerenciar a atribuição de usuários à instância do portal cativo. O grupo padrão já está presente e não pode ser excluído. Dois grupos de usuários adicionais podem ser criados.

- Usuários locais — A página Usuários locais é usada para configurar usuários convidados ou usuários autorizados. Além dos usuários convidados, os usuários autorizados devem fornecer um nome de usuário e uma senha válidos para acessar a rede WAP. Para saber mais sobre a configuração de usuários locais no portal cativo, clique aqui.

Este artigo mostra como configurar os grupos locais no portal cativo no ponto de acesso WAP321.

Dispositivos aplicáveis

- WAP321

Versão de software

- 1.0.6.5

Configurar grupos do portal cativo

Adicionar grupo do portal cativo

Nota: O grupo de usuários padrão nos Grupos de Portal Cativos é Padrão e não pode ser excluído.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do access point e escolha Captive Portal > Local Groups.

Etapa 2. Na área Grupos locais, escolha Criar a partir da lista suspensa Grupos do portal cativo para criar um novo grupo local.

Etapa 3. Em Captive Portal Group Parameters, insira um nome para o grupo local no campo Group Name.

Note: Neste exemplo, FirstGroup é usado como o nome do grupo local.

Etapa 4. Click Save.

O grupo de portal cativo especificado foi adicionado com êxito.

Note: Um portal cativo não convidado exige que os usuários façam login com base em seu nome de usuário e senha. O WAP cria um grupo local que contém um grupo de usuários locais. O grupo local é então anexado a uma instância. Os usuários locais que são membros do grupo local podem obter acesso por meio do portal cativo.

Excluir grupo do portal cativo

Etapa 1. Para excluir um grupo, escolha o nome do grupo na lista suspensa Grupos do portal cativo.

Note: Neste exemplo, SecondGroup é escolhido.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Excluir grupo.

Etapa 3. Click Save.

O grupo de portal cativo especificado foi excluído com êxito.

Agora você deve ter configurado com êxito os grupos locais no portal cativo no ponto de acesso WAP321.