Objetivo

A reinicialização de um dispositivo é usada para desligar e reiniciar o dispositivo com uma configuração salva. O padrão de fábrica é usado para restaurar a configuração padrão de fábrica no dispositivo para remover as configurações anteriores.

O objetivo deste documento é mostrar como reinicializar seu dispositivo WAP351 e redefini-lo para o padrão de fábrica.

Dispositivos aplicáveis

WAP351

Versão de software

•1.0.0.39

Redefinir para o padrão de fábrica

Há duas maneiras de redefinir o Ponto de acesso para a configuração padrão de fábrica:

Reinicialização de hardware

Reiniciar com o uso do utilitário de configuração da Web

Redefinição de hardware

Etapa 1. Mantenha pressionado o botão Reset (Redefinir) localizado na parte traseira do dispositivo por aproximadamente dez segundos com um pino.

O ponto de acesso é recarregado e está definido para as configurações padrão.

Etapa 2. Faça login com as credenciais padrão. O nome de usuário padrão é cisco, e a senha padrão é cisco.

Redefinir com o uso do Utilitário de configuração da Web

Etapa 1. Efetue login na página do utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reiniciar é aberta:

Etapa 2. Para redefinir o dispositivo, clique no botão Reiniciar para o padrão de fábrica.

Uma página Confirmar é exibida:

Etapa 3. Click OK.

Uma barra de progresso é exibida:

Etapa 4. Após a reinicialização ser concluída, faça login com as credenciais padrão. O nome de usuário padrão é cisco, e a senha padrão é cisco.

Reinicializando o dispositivo

Há duas maneiras de reinicializar o ponto de acesso:

Reinicialização do hardware

Reinicialize com o uso do utilitário de configuração da Web

Reinicialização de hardware

Etapa 1. Pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo. Após 10 segundos, pressione o botão liga/desliga uma segunda vez para ligar o dispositivo novamente.

O ponto de acesso é reinicializado.

Reinicialize com o uso do utilitário baseado na Web

Etapa 1. Faça login na página do utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Reboot. A página Reiniciar é aberta:

Etapa 2. Para reinicializar o dispositivo, clique no botão Reiniciar.

Uma página Confirmar é exibida:

Etapa 3. Clique em OK para continuar a reinicialização.

Uma barra de progresso é exibida:

Etapa 4. A página de login é exibida. Faça login com as credenciais de administração salvas.