Objetivo

Para acessar a interface gráfica do usuário (GUI) do WAP, você precisa ter uma conta de usuário. Apenas uma conta de usuário de gerenciamento pode ter privilégios de leitura/gravação, enquanto até quatro contas de usuário adicionais podem ter acesso somente leitura à GUI. Este artigo explica como criar, editar e excluir contas de usuário no WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Gerenciar contas de usuário

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Contas de usuário. A página Contas de usuário é aberta:

Criar conta de usuário

Etapa 1. Clique em Adicionar para criar uma nova conta de usuário. Este usuário tem acesso somente leitura. Para alterar a conta de usuário com acesso de leitura/gravação, consulte a seção Editar conta de usuário.

Note: Novas contas de usuário estão em branco. Para editar a conta de usuário recém-criada, preencha a seção Editar conta de usuário.

Editar conta de usuário

Etapa 1. Marque a caixa de seleção da conta de usuário que deseja editar.

Etapa 2. Clique em Editar para alterar o nome e a senha das contas de usuário.

Etapa 3. Insira um nome de usuário no campo Nome de usuário ou altere o nome existente.

Etapa 4. Insira uma nova senha no campo Nova senha.

A força da nova senha que você digita é mostrada no campo Password Strength Meter.Note:

Etapa 5. Confirme a nova senha no campo Confirmar nova senha. Essa deve ser a mesma senha que você inseriu na Etapa 4.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar permanentemente suas alterações.

Excluir conta de usuário

Etapa 1. Marque a caixa de seleção das contas de usuário que deseja excluir.

Não é possível excluir a conta de usuário de administração.Note:

Etapa 2. Clique em Excluir para excluir as contas de usuário.