Objetivo

O modelo de segurança baseado em usuário no SNMPv3 permite que o administrador separe dispositivos em grupos de usuários, atribua a eles várias credenciais de segurança e, assim, controle a autorização da operação de gerenciamento. A página de configuração do usuário nos pontos de acesso WAP551 e WAP561 permite definir até oito novos usuários. Este artigo explica como configurar a configuração do usuário do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) nos Pontos de Acesso WAP551 e WAP561.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração de usuário SNMP

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione SNMP > Users. A página Usuários é aberta:

Etapa 2. Clique em Adicionar para adicionar um novo usuário.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção do novo usuário e clique em Editar.

Etapa 4. Insira o nome de usuário do novo usuário SNMP no campo User Name (Nome de usuário).

Etapa 5. Escolha um grupo para o usuário na lista suspensa Grupo. O grupo Somente leitura (RO) permite que um usuário visualize apenas a configuração. O grupo de Leitura e Gravação (RW) permite que um usuário veja a configuração e também faça as alterações necessárias nela. Você também pode ter a opção de escolher outros grupos se eles tiverem sido criados na página Grupo. Para ver como os grupos são criados, consulte o artigo Configure Simple Network Management Protocol (SNMP) Groups on the WAP551 and WAP561 Access Points.

Etapa 6. Escolha o tipo de autenticação para o usuário na lista suspensa Authentication Type. Se quiser usar uma senha para fortalecer a autenticação, escolha MD5. MD5 é uma função de hash que produz um valor de hash de 128 bits para a senha. Caso contrário, escolha Nenhum. Ignore a Etapa 7 se você tiver escolhido Nenhum.

Passo 7. Insira a frase secreta de autenticação associada para o usuário no campo Authentication Pass Phrase, se tiver escolhido MD5 na Etapa 6. Essa é a senha SNMP que deve ser configurada para autenticar os dispositivos para que eles se conectem uns com os outros. A senha deve corresponder em ambos os dispositivos.

Etapa 8. O ponto de acesso fornece a criptografia de dados com o algoritmo de criptografia DES. Escolha DES na lista suspensa Tipo de criptografia para fornecer criptografia na rede se desejar usar a autenticação DES em solicitações SNMPv3; caso contrário, escolha Nenhum. Ignore a Etapa 9 se você tiver escolhido Nenhum.

Etapa 9. Se você escolheu DES na etapa anterior, insira a senha de criptografia associada para o usuário no campo Frase secreta de criptografia. Isso é usado para criptografar os dados enviados a outros dispositivos na rede. Essa senha também é usada para descriptografar os dados na outra extremidade. A senha deve corresponder aos dispositivos de comunicação.

Etapa 10. Clique em Salvar para salvar este usuário.

Etapa 11. (Opcional) Clique em Add e repita as Etapas 2 a 8 para cada usuário adicional, conforme necessário.

Etapa 11. (Opcional) Para editar um usuário, marque a caixa de seleção do usuário apropriado e clique em Editar, edite os campos desejados e clique em Salvar.

Etapa 12. (Opcional) A seção Usuários do SNMPv3 exibe os usuários atuais configurados no Ponto de acesso. Para remover um usuário da lista, marque a caixa de seleção do usuário a ser removido, clique em Excluir e em Salvar.