Objetivo

A Configuração de ponto único é usada para controlar o serviço sem fio em vários dispositivos. É usado para criar um cluster de dispositivos sem fio. Depois que o cluster é criado, outros pontos de acesso sem fio podem ingressar no cluster. Após a conclusão do cluster, todos os dispositivos compartilham suas informações, como configurações de VAP, QoS e parâmetros de rádio, para reduzir a interferência e maximizar a largura de banda da rede. Somente uma configuração de ponto único pode ser criada para cada interface de rádio no dispositivo.

Este artigo mostra como configurar a configuração de ponto único nos pontos de acesso WAP551 e WAP561.

Observação: as seguintes regras devem ser seguidas antes da configuração:

· Um cluster pode ser criado apenas entre o mesmo modelo de dispositivos WAP. WAP551 e WAP561 não podem formar clusters entre si.

· Os dispositivos WAP devem estar na mesma rede com sub-redes diferentes e devem usar o mesmo tipo de endereçamento IP. Os dispositivos configurados IPv6 e IPv4 não podem formar um cluster.

Dispositivos aplicáveis

WAP551

WAP561

Versão de software

•1.0.4.2

Configuração de ponto único

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Configuração de ponto único > Pontos de acesso. A página Access Points é aberta:

Etapa 2. (Opcional) Para identificar a localização do dispositivo, insira a localização atual do AP no campo Location.

Etapa 3. Digite o nome do cluster no campo Nome do cluster.

Nota: o nome do cluster deve ser exclusivo nos dispositivos que participam do cluster e também deve ser exclusivo para cada configuração de ponto único.

Etapa 4. Clique no botão de opção desejado no campo Clustering IP Version (Versão IP do cluster). As opções disponíveis são:

· IPv4 — O cluster usa o endereço IPv4.

· IPv6 — O cluster usa o endereço IPv6.

Etapa 5. Clique em Enable Single Point Setup para ativar a configuração de ponto único.

A Tabela exibe os Locais, os Endereços MAC e os Endereços IP dos pontos de acesso no cluster.

Etapa 6. (Opcional) para desativar a configuração de ponto único, clique em Disable Single Point Setup.