Objetivo

Reiniciar ou reiniciar o WAP (Wireless Access Point, ponto de acesso sem fio) exclui os registros armazenados na memória volátil. Esse processo é executado quando determinadas alterações nas configurações precisam de uma reinicialização ou quando o WAP não está respondendo ou inicializando corretamente. A redefinição do WAP para as configurações padrão de fábrica, por outro lado, apaga todas as configurações que foram definidas pelo usuário e restaura o dispositivo às configurações originais. Uma redefinição é recomendada se a maioria das configurações de WAP precisar ser reconfigurada.

O objetivo deste artigo é mostrar como reinicializar e redefinir o WAP125 ou WAP581 para as configurações padrão de fábrica.

Dispositivos aplicáveis

- WAP125

- WAP581

Versão de software

- WAP125 - 1.0.0.3

- WAP581 - 1.0.0.4

Reinicie o ponto de acesso sem fio

Há duas maneiras de reinicializar o WAP:

- Reinicialização do hardware

- Reinicialize pelo utilitário baseado na Web

Reinicialização de hardware

Você tem duas maneiras de reinicializar o hardware do dispositivo:

- Desligue o dispositivo pressionando o botão POWER enquanto o dispositivo está conectado à tomada.

Note: O botão POWER só funciona se o dispositivo estiver usando um adaptador de energia. Se a alimentação for fornecida através da PoE (Power over Ethernet), desconecte a conexão Ethernet por três segundos e conecte-a novamente.

- Pressione o botão Reset apenas por cerca de três segundos ou até que as luzes se apagem.

Nota: Nas duas imagens acima, o WAP125 é mostrado na figura.

Reinicialize pelo utilitário baseado na Web

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do WAP e escolha Administration > Reboot.

Etapa 2. Clique no botão Reiniciar.

Etapa 3. Clique em OK na janela de confirmação.

Agora você deve ter reiniciado o dispositivo.

Agende uma reinicialização

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do WAP e escolha Administration > Reboot.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar reinicialização da programação para definir as configurações da agenda.

Etapa 3. Escolha um botão de opção em Programar reinicialização para determinar a data e a hora em que o WAP deve reinicializar. As opções são:

- Data — Defina a data e a hora específicas em que uma reinicialização deve ocorrer.

- Em — Defina a reinicialização para ocorrer a partir do momento em que a função foi configurada. Se isso for escolhido, vá para a Etapa 6.

Note: Neste exemplo, Data é escolhida.

Etapa 4. (Opcional) Se Data tiver sido escolhida na Etapa 3, clique no campo Data e escolha a data que deseja definir para reinicializar o WAP.

Note: Neste exemplo, 2017-06-07 é escolhido.

Etapa 5. Na área Hora, escolha a hora e o minuto na respectiva lista suspensa. O formato de hora está no formato Militar.

Note: Neste exemplo, o WAP está programado para ser reinicializado às 3h21 do dia 7 de junho de 2017.

Etapa 6. (Opcional) Se In foi escolhido na Etapa 3, na lista suspensa Dias, escolha o número de dias a partir de hoje em que o WAP deve ser reinicializado.

Note: Neste exemplo, 7 é escolhido.

Passo 7. (Opcional) Na lista suspensa Horas, escolha a hora do dia para a reinicialização do WAP. Essa opção é útil se você quiser definir uma hora específica do dia para que isso ocorra.

Note: Neste exemplo, o WAP está programado para reinicializar daqui a 7 dias às 3 da manhã.

Etapa 8. (Opcional) Na lista suspensa Minutos, escolha o minuto da hora para a reinicialização do WAP.

Note: Neste exemplo, 0 é escolhido.

Etapa 9. Click Save.

Agora você deve ter configurado com êxito uma agenda para a reinicialização do WAP.

Redefina o ponto de acesso sem fio

Há duas maneiras de redefinir o WAP para as configurações padrão de fábrica:

- Reinicialização de hardware

- Redefinir através do utilitário baseado na Web

Redefinição de hardware

Etapa 1. Pressione o botão Reset (Redefinir) por mais de 10 segundos até que as luzes se apagem.

Etapa 2. Solte o botão Reset (Redefinir) quando as luzes acenderem novamente.

Observação: em ambas as imagens acima, o WAP125 é mostrado na figura.

Reinicie o utilitário baseado na Web

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do WAP e escolha Administration > Reboot.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Restaurar para as configurações padrão de fábrica.

Etapa 3. Clique no botão Reiniciar.

Etapa 4. Clique em OK na janela de confirmação.

Agora você deve ter redefinido seu dispositivo para as configurações padrão de fábrica.