Objetivo

Um ponto de acesso sem fio (WAP) se conecta a um roteador e serve como um nó para a rede local sem fio (WLAN). A agregação ocorre quando vários WAPs são unidos na mesma rede. Essa tecnologia é uma inteligência avançada que permite que eles trabalhem juntos dinamicamente e simplifica a rede sem fio. Você poderá configurar e gerenciar uma rede sem fio em cluster como uma única entidade, sem precisar configurar e redefinir as configurações em cada ponto de acesso separadamente. Até dez WAPs podem ser agrupados em uma rede sem fio.

Cada WAP adicional instalado na rede fortalece o sinal sem fio em áreas com sinal fraco ou sem sinal. O WAP atua como um transmissor e receptor de sinais de rádio WLAN, fornecendo um maior alcance sem fio, bem como a capacidade de suportar mais clientes em uma rede.

Este artigo tem como objetivo mostrar como configurar um cluster em um WAP através da Configuração de ponto único.

Diretrizes na configuração Configuração de ponto único:

1. Um cluster pode ser criado apenas entre o mesmo modelo de dois ou mais WAPs, cada um com a Configuração de ponto único habilitada e referindo-se ao mesmo nome de Configuração de ponto único.

Um cluster suporta um grupo de até 16 dispositivos configurados somente WAP581.Note:

2. O nome do cluster não é enviado para outros WAPs que pertencem a um cluster. Você deve configurar o mesmo nome em cada dispositivo que é membro do cluster.

3. O nome do cluster deve ser exclusivo para cada Configuração de Ponto Único configurada na rede.

4. A Configuração de ponto único funciona somente com WAPs que estão usando o mesmo tipo de endereçamento IP. Os dispositivos não serão agrupados se as versões IP não forem semelhantes.

5. Não é possível habilitar a Configuração de ponto único se o Wireless Distribution System (WDS) estiver habilitado.

Dispositivos aplicáveis

- WAP581

Versão de software

- 1.0.0.4

Configurar Single Point

Etapa 1. Efetue login em um dos utilitários baseados na Web do access point e escolha Single Point Setup > Access Points.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar Configuração de Ponto Único para habilitar a Configuração de Ponto Único.

Observação: por padrão, Configuração de ponto único está desabilitada no WAP.

Etapa 3. No campo Local do AP, insira uma descrição de onde o WAP está fisicamente localizado. O intervalo é de 1 a 64 caracteres.

Note: Neste exemplo, o Dimension C-137 é usado.

Etapa 4. Digite a prioridade do cluster para a eleição WAP Dominante (Controlador de Cluster) no campo AP Priority. Quanto maior for o número definido, maior será a chance deste WAP se tornar o WAP dominante. Em caso de empate, o endereço de Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control) mais baixo se torna dominante.

Neste exemplo, 2 é usado.Note:

Etapa 5. No campo Nome do cluster para unir, insira o nome do cluster para a participação do WAP.

Note: Neste exemplo, C-1998M é usado.

Etapa 6. Na área do Cluster IP Protocol, escolha a versão IP que os WAPs no cluster usarão para se comunicar com outros membros.

Note: Neste exemplo, o IPv4 é escolhido. Esta é a versão IP de cluster padrão.

Passo 7. (Opcional) Para gerenciar e acessar o cluster com um único endereço IP, você pode inserir um endereço IP atribuído estaticamente no campo Endereço de Gerenciamento de Cluster.

Neste exemplo, 192.168.100.52 é o endereço de gerenciamento de cluster.Note:

O WAP começará a procurar outros WAPs na sub-rede configurados com o mesmo nome de cluster e a mesma versão IP.

Etapa 8. Click Save.

Agora você deve ter configurado com êxito a Configuração de ponto único no WAP581.