Contents

Introduction

Verificar

Troubleshoot

Limites de Erro de Bit

Caveats

Introduction

Este documento descreve os motivos pelos quais uma porta Fibre Channel (FC) em um switch com capacidade para Multilayer Diretor Switch (MDS) ou Nexus FC é desativada devido a "Erro desativado - taxa de erro de bits muito alta".

Uma descrição detalhada dos estados de Erro desativado pode ser encontrada aqui:

Troubleshooting de Portas FC

Verificar

Etapa 1. Usar o comando show interface para verificar se o switch detectou um problema e desativou a porta.

Verifique o estado ErrDisable usando a CLI:

show interface

fc3/1 está inoperante (Erro desativado - taxa de erros de bits muito alta)

Etapa 2. Use o comando show interface fcX/Y transceiver detail para exibir informações sobre os níveis de sinal no transceptor SFP (Small Form-Fator Pluggable).

Se a porta estiver atualmente inativa, talvez seja necessário ativá-la primeiro:

switch# config ; interface fc3/1 ; no shut ; sh interface fc3/1 transceiver detail

fc3/1 sfp is present

Name is CISCO-AVAGO

Manufacturer's part number is SFBR-5780APZ-CS2

Revision is G2.3

Serial number is AGD16348ETR

Cisco part number is 10-2418-01

Cisco pid is DS-SFP-FC8G-SW

FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

FC Transmitter supports short distance link length

Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

Supported speeds are - Min speed: 2000 Mb/s, Max speed: 8000 Mb/s

Nominal bit rate is 8500 Mb/s

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 50 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 21 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 150 m

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature  27.73 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage       3.30 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current       6.14 mA        10.50 mA     2.00 mA    10.50 mA       2.00 mA

Tx Power     -2.52 dBm        1.70 dBm  -14.00 dBm   -1.30 dBm    -10.00 dBm

Rx Power     -2.81 dBm        3.00 dBm  -17.30 dBm    0.00 dBm    -13.30 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

switch#

Acima indica que os níveis de sinal estão dentro da especificação.

Troubleshoot

Uma descrição dos estados de Erro desativado pode ser encontrada aqui:

Limite de Erro de Bit

Limites de Erro de Bit

O limite de BER (Bit Error Rate, Taxa de Erros de Bit) é usado por um switch para detectar uma taxa de erros aumentada antes que a degradação do desempenho afete seriamente o tráfego.

Ocorrem erros de bit por estes motivos:

- Cabo com defeito ou ruim.

- GBIC ou SFP com defeito ou incorreto.

- O GBIC ou SFP é especificado para operar a 1 Gbps, mas é usado a 2 Gbps.

- O GBIC ou SFP é especificado para operar a 2 Gbps, mas é usado a 4 Gbps.

- O cabo de curta distância é usado para longa distância ou o cabo de longa distância é usado para curta distância.

- Perda momentânea de sincronização.

- Conexão de cabo solta em uma ou ambas as extremidades.

- Conexão GBIC ou SFP incorreta em uma ou ambas as extremidades.

Um limite BER é detectado quando ocorrem 15 intermitências de erro em um período de 5 minutos. Por padrão, o switch desativa a interface quando o limite é atingido. Use a sequência de comandos shutdown e no shutdown para reativar a interface.

Elimine equipamentos físicos defeituosos substituindo cabos, GBICs/SFPs e também passando o patch panel em uma etapa por vez.

Você pode configurar o switch para não desativar uma interface quando o limite for ultrapassado. Por padrão, o limiar desativa a interface.

no switchport ignore bit-errors

Note: Não é aconselhável deixar a configuração acima ativada indefinidamente, em vez de ser usada durante as sessões de solução de problemas.

Note: Independentemente da configuração do comando switchport ignore bit-errors, um switch gera uma mensagem de syslog quando o limiar BER é excedido.

O processo creditmon também monitora erros de bit.

show process creditmon credit-loss-event-history

Para o N5K e N6K, o comando é

show platform software fcpc event-history errors

Event:E_DEBUG, length:102, at 571407 usecs after Tue Jan  5 05:33:02 2016

[102] CREDITMON_EVENT_ERR_COUNT, if_index 1105000: cur=0x2acfd01e76de prev=0x2acfd01e76dd ocurances=3

Depois que o hardware com problema tiver sido identificado e tratado, um no shutdown da interface poderá ser necessário para ativar a porta e os erros de bit não deverão ser vistos posteriormente.

Caveats

Esteja ciente desses 2 defeitos que desabilitam a(s) porta(s) quando 15 surtos de erros de bit ocorrem dentro de 5 horas em vez de 5 minutos.

Ainda é um problema da camada física e precisa ser resolvido.

Interface FC desabilitada devido à 'taxa de erro de bit muito alta' quando a taxa é baixa

Nexus BugID Cisco CSCux76712

MDS: BugID da Cisco CSCuo56792