Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Procedimento de recuperação

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o procedimento de recuperação de senha para os switches de configuração fixa Cisco Catalyst de Camada 2 e Cisco Catalyst de Camada 3.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento é baseado nos switches 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955, 2960, 2970, 3550, 3560 e 3750 Series.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Este documento descreve o procedimento de recuperação de senhas para os switches de configuração fixa da camada 2 Cisco Catalyst 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955, 2960 e 2970 Series, bem como os switches de configuração fixa da camada 3 Cisco Catalyst 3550, 3560 e 3750 Series.

Procedimento de recuperação

Para recuperar a senha:

1. Conecte um terminal ou um PC com emulação de terminal (por exemplo, o HyperTerminal) à porta de Console do switch.

Utilize estas configurações de terminal:

- Bits por segundo (baud): 9600

- Bits de dados: 8

- Paridade: Nenhuma

- Bits de fim: 1

- Controle de fluxo: Xon/Xoff

Observação: para obter informações adicionais sobre cabeamento e conexão de um terminal à porta de console, consulte Conexão de um Terminal à Porta de Console em Catalyst Switches.

2. Desconecte o cabo de alimentação.

3. Ligue o switch e traga-o para o prompt switch: :

Nos 2900XL, 3500XL, 2940, 2950, 2960, 2970, 3550, 3560 e 3750 Series Switches, faça o seguinte:

Mantenha o botão de modo situado no lado esquerdo do painel dianteiro pressionado enquanto reconecta o cabo de alimentação no switch.

Catalyst Switch Series

Comportamento do LET e ação de liberação do botão de modo

2900XL, 3500XL, 3550

Solte o botão Mode quando o LED overPort1apagar.

2940, 2950

Solte o botão de modo aproximadamente 5 segundos após o LED de status (STAT) apagar. Quando você solta o botão Mode, o SYSTLED pisca em âmbar.

2960, 2970

Solte o botão Mode quando o SYSTLED piscar em âmbar e, em seguida, ficar verde. Quando você solta o botão Mode, o SYSTLED pisca em verde.

3560, 3750

Solte o botão de modo aproximadamente 15 segundos após o LED SYST acender em verde. Quando você solta o botão de modo, o LED SYST pisca em verde.

Observação: a posição do LED pode variar um pouco com base no modelo.

Catalyst 3524XL

Catalyst 3524XL

Catalyst 2950-24

Catalyst 2950-24

Somente para 2955 Series Switches:

Os Catalyst 2955 Series Switches não usam um botão de modo externo para a recuperação de senhas. Em vez disso, o carregador de inicialização do switch usa a detecção de tecla de interrupção para interromper a sequência de inicialização automática para fins de recuperação de senha. A sequência de interrupção é determinada pelo aplicativo do terminal e pelo sistema operacional utilizados. O Hyperterm executado no Windows 2000 usa Ctrl + Break . Em uma estação de trabalho que executa o UNIX, Ctrl-C é a tecla de interrupção. Para obter mais informações, consulte Combinações de Sequências de Teclas de Interrupção Padrão Durante a Recuperação de Senhas.

O próximo exemplo usa o Hyperterm para entrar no modo switch: em um 2955.

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.0.514), CISCO DEVELOPMENT TEST

VERSION

Compiled Fri 13-Dec-02 17:38 by madison

WS-C2955T-12 starting...

Base ethernet MAC Address: 00:0b:be:b6:ee:00

Xmodem file system is available.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 19 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4510720

flashfs[0]: Bytes available: 3230720

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

*** The system will autoboot in 15 seconds ***

Send break character to prevent autobooting.

!--- Wait until you see this message before !--- you issue the break sequence.

!--- Ctrl+Break is entered using Hyperterm.

The system has been interrupted prior to initializing the flash file system to finish

loading the operating system software:

flash_init

load_helper

boot

switch:

4. Emita o comando flash_init.

switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 143 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 3612672

flashfs[0]: Bytes used: 2729472

flashfs[0]: Bytes available: 883200

flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds

....done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

switch:

!--- This output is from a 2900XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

5. Emita o comando load_helper.

switch: load_helper

switch:

6. Emita o comando dir flash:.

Observação: certifique-se de digitar dois-pontos (:) após o comando dir flash.

O sistema de arquivos do switch é exibido:

switch: dir flash:

Directory of flash:/

2    -rwx  1803357   <date>               c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin

!--- This is the current version of software.

4    -rwx  1131      <date>               config.text

!--- This is the configuration file.

5    -rwx  109       <date>               info

6    -rwx  389       <date>               env_vars

7    drwx  640       <date>               html

18   -rwx  109       <date>               info.ver

403968 bytes available (3208704 bytes used)

switch:

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

1. Digite rename flash:config.text flash:config.old para renomear o arquivo de configuração.

switch: rename flash:config.text flash:config.old

switch:

!--- The config.text file contains the password

!--- definition.

2. Execute o comando boot para inicializar o sistema.

switch: boot

Loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin"...###############################

################################################################################

######################################################################

File "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin" uncompressed and installed, entry po

int: 0x3000

executing...

!--- Output suppressed.

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from other switches

!--- will vary slightly.

3. Digite “n” no prompt para cancelar a caixa de diálogo de configuração inicial.

--- System Configuration Dialog ---

At any point you can enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

!--- Type "n" for no.

Press RETURN to get started.

!--- Press Return or Enter.

Switch>

!--- The Switch> prompt is displayed.

4. No prompt do switch, digite en para entrar no modo enable.

Switch>en

Switch#

5. Digite rename flash:config.old flash:config.text para renomear o arquivo de configuração com seu nome original.

Switch#rename flash:config.old flash:config.text

Destination filename [config.text]

!--- Press Return or Enter.

Switch#

6. Copie o arquivo de configuração na memória.

Switch#copy flash:config.text system:running-config

Destination filename [running-config]?

!--- Press Return or Enter.

1131 bytes copied in 0.760 secs

Sw1#

O arquivo de configuração é recarregado agora.

7. Sobrescreva as senhas atuais que você não conhece. Escolha uma senha elaborada com pelo menos a uma letra maiúscula, um número e um caractere especial.

Observação: substitua as senhas necessárias. Você não precisa sobrescrever todas as senhas mencionadas.

Sw1#configure terminal

!--- To overwrite existing secret password

Sw1(config)#enable secret <new_secret_password>

!--- To overwrite existing enable password

Sw1(config)#enable password <new_enable_password>

!--- To overwrite existing vty password

Sw1(config)#line vty 0 15

Sw1(config-line)#password <new_vty_password>

Sw1(config-line)#login

!--- To overwrite existing console password

Sw1(config-line)#line con 0

Sw1(config-line)#password <new_console_password>

8. Escreva a configuração em execução no arquivo de configuração com o comando da write memory.

Sw1#write memory

Building configuration...

[OK]

Sw1#

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco