Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para substituir um nó em um cluster da Plataforma de serviços em nuvem (CSP) se a virtualização de armazenamento estiver habilitada.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento do software Cisco CSP.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CSP 2100

- UCS C Series - Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- KVM (Keyboard Video Mouse, mouse de vídeo de teclado) para mapear mídia virtual

- Organização Internacional de Padronização (ISO) do CSP 2100

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Se um servidor CSP em um cluster com virtualização de armazenamento ativada precisar ser substituído, siga o procedimento para remover esse servidor do cluster e adicionar o novo servidor ao cluster atual.

Verifique se a virtualização de armazenamento está habilitada na configuração na guia Configuração avançada de cluster. Verifique se Habilitar rede de armazenamento está definido como verdadeiro.

Solução

Entre em contato com o Cisco TAC para trocar um nó de substituição em um cluster CSP com Enable Storage Network definido como verdadeiro, o TAC usa a documentação interna intitulada Replace Node em um Cluster CSP se a virtualização de armazenamento estiver habilitada.

Informações Relacionadas

- Guia de configuração do CSP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems