Contents

Introduction

Como ligar e desligar o SPA400 e o SPA9000 corretamente?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

P. Como ligar e desligar o SPA400 e o SPA9000 corretamente?

A.

Depois de configurar o SPA400 para ser um servidor de correio de voz para sua rede, é recomendável que você desligue e ligue e desligue todos os dispositivos da rede na seguinte ordem: SPA400—>SPA9000—>telefones SPA9xx. Isso serve para garantir que todos os dispositivos se registrem corretamente com o servidor de correio de voz SPA400.

Para executar o ciclo de energia dos dispositivos, faça o seguinte:

Desligar e desligar os dispositivos

Passo 1:

Desconecte o cabo de alimentação do SPA400.

Passo 2:

Desconecte o cabo de alimentação do SPA9000.

Passo 3:

Desconecte o cabo de alimentação do SPA9xx e aguarde 30 segundos.

Passo 4:

Conecte o cabo de alimentação do SPA9xx e aguarde as luzes parecerem estáveis.

Passo 5:

Conecte o cabo de alimentação do SPA9000 e aguarde as luzes parecerem estáveis.

Passo 6:

Conecte o cabo de alimentação do SPA400 e aguarde as luzes parecerem estáveis.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems