Contents

Introduction

Preciso reinicializar o VCS após carregar um script CPL?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Preciso reinicializar o VCS após carregar um script CPL?

Não. O VCS pesquisará alterações no script CPL a cada 5 segundos, portanto, independentemente de como o script CPL é carregado (por exemplo, através da interface da Web ou copiado usando SCP), o VCS começará quase imediatamente a usar o script CPL atualizado.A.

Observe que esse comportamento difere do Gatekeeper TANDBERG e do controlador de borda. Nesses produtos, o script CPL seria implementado imediatamente se carregado pela interface da Web, mas se carregado via SCP, o sistema exigiria uma reinicialização para que o script entre em vigor.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems