Contents

Introduction

Tenho um cluster VCS. Como configuro meus endpoints para se registrar nela?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Tenho um cluster VCS. Como configuro meus endpoints para se registrar nela?

Quando o VCS é configurado como parte de um cluster com um ou mais colegas (também conhecidos como Alternativas), os endpoints precisam poder acessar outros colegas se o VCS principal não estiver disponível. O protocolo H.323suporta esse processo de reregistro de failover automaticamente, mas o SIP não.A.

A forma como você deve configurar seus endpoints e gravaçõesde DNS depende do protocolo e da funcionalidade suportada por seus endpoints.

Processo de registro inicial (endpoints SIP e H.323)

Em ordem de preferência, para fornecer resiliência da conectividade de endpoints a um cluster de VCSs, recomenda-se o uso dos seguintes métodos de registro para endpoints SIP e H.323:

- Registros SRV de DNS:se o endpoint suportar SRV de DNS, configure um registro SRV de DNS para o nome DNS do cluster, dando a cada peer de cluster um peso e prioridade iguais. O endpoint deve ser configurado com o nome DNS do cluster. Na inicialização, o endpoint emite uma solicitação SRV de DNS e recebe de volta os endereços de cada peer de cluster. Em seguida, ele tentará se registrar em cada peer separadamente.

- Rodízio DNS:se o ponto final não suportar SRV DNS, configure um registro DNSA para o nome DNS do cluster e configure-o para fornecer uma lista redonda de endereços IP para cada cluster. O endpoint deve ser configurado com o nome DNS do cluster. Na inicialização, o endpoint executa uma pesquisa de registro A de DNS e recebe de volta um endereço de um peer retirado da lista round-robin.O endpoint tentará se registrar nesse peer. Se esse peer não estiver disponível, o endpoint executará outra pesquisa de DNS e o servidor responderá com o próximo peer na lista. Isso é repetido até que o endpoint se registre com um VCS.

- Endereço IP estático:se o cluster não tiver um nome DNS, configure o endpoint com o endereço IP de um dos peers. Na inicialização, o endpoint tentará se registrar no VCS nesse endereço. Se o VCS não responder, o endpoint continuará tentando o mesmo endereço em intervalos regulares.

Endpoints H.323: falhas de conexão

Para cada método de registro listado acima, ao registrar-se no VCS, o VCS responde com uma lista H.323 Alternate Gatekeepers contendo os endereços dos membros do VCSclusterpeer. Se o endpoint perder a conexão com o VCS, ele selecionará outro peer na lista Gatekeepers alternativos e tentará se registrar novamente nesse VCS.

Endpoints SIP: falhas de conexão

Como os endpoints SIP se comportam se perdem conexão com seu VCS principal dependendo do método de registro inicial:

- Registros SRV DNS: o endpoint usa a entrada SRV de DNS para encontrar um novo VCS para registrar novamente.

- Rodízio DNS: o endpoint executa outra pesquisa de DNS para encontrar um novo VCS para registrar novamente (o servidor DNS que fornece o próximo peer VCS na sequência de rodízio).

- Endereço IP estático: o endpoint continuará tentando se registrar no mesmo VCS até que ele seja acessível novamente.

Para obter informações mais detalhadas sobre como configurar endpoints para trabalhar com um cluster VCS, consulte o Guia de implantação de "Criação e manutenção de cluster" (número de documento D14367).

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems