Contents

Introduction

Por que o VCS não responde a uma mensagem de solicitação de largura de banda RAS (BRQ) H.323 de um vizinho?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Por que o VCS não responde a uma mensagem de solicitação de largura de banda RAS (BRQ) H.323 de um vizinho?

Os BRQs H.323 informam os gatekeepers sobre a largura de banda que está sendo usada por um endpoint para uma chamada. As BRQs só devem ser enviadas de um ponto final para o gatekeeper para o qual estão registradas (o BRQ inclui uma ID de ponto final atribuída ao ponto final pelo processo de registro do gatekeeper). Os BRQs não são usados para compartilhar informações de largura de banda entre dois vizinhos.A.

Se você tiver um sistema vizinho ao VCS e quiser que ele possa fornecer informações de largura de banda ao VCS, isso pode ser feito das seguintes maneiras:

- (opcionalmente) em mensagens LRQ (largura de banda 10240 = 1Mbps)

- incluído nas mensagens SETUP como a taxa de transferência de informações: na capacidade do portador. A taxa representa um multiplicador de 64 kbps, portanto, por exemplo, uma taxa de 136 será igual a uma largura de banda de 8704 kbps (136*64 kbps = 8704 kbps)

- incluído na tabela de recursos terminalCapabilitySet e nos itens de capacidade como maxBitRate. Nota: a maxBitRate de 5120 = 512 kbps

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems