Contents

Introduction

Todos os VCSs em um cluster precisam estar na mesma sub-rede?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. Todos os VCSs em um cluster precisam estar na mesma sub-rede?

Não, os pares em um cluster VCS podem estar em sub-redes separadas. Os pares de VCS se comunicam entre si usando mensagens H.323 e SSH, que podem ser transmitidas através dos limites da sub-rede.A.

Observe que os gatekeepers TANDBERG e os gatekeepers alternativos de terceiros se comportam de forma diferente e precisam residir na mesma sub-rede.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems