Contents

Introduction

ubr7200

uBR10K

ubr905

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento responde a perguntas frequentes sobre os roteadores de acesso a cabo Cisco uBR7200, uBR7100, uBR10K e uBR905.

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

ubr7200

P. Qual é a diferença entre as várias placas de modem (MC) suportadas no Cisco uBR7200 Series?

Esta tabela compara as diferentes placas MC suportadas no Cisco uBR7200 Series:A.

Placas de modem a cabo

Se você habilitar o comando "show diag", receberá um número de peça que começa com:

Você pode pedir este cartão?

Fazer downstream de sinais IF para um conversor de IF para RF MHz

Potência de saída em dBmV +/-2dB

UBR-MC11 (FPGA)

800-02455-0x, onde x = 1, 2 ou 3

No

44

32

UBR-MC11C

800-04767-01

Yes

44

42

UBR-MC12C

800-04881-01

Yes

44

42

UBR-MC14C

800-04882-01

Yes

44

42

UBR-MC16B

800-03566-0x, onde x = 3 ou 4

No

44

32

UBR-MC16C

800-05266-01

Yes

44

42

UBR-MC16E

800-05881-0x, onde x = 1, 2, 3 ou 4

Sim (exceto 800-05881-03)

36.125

40

UBR-MC16S

800-005034-0x, onde x = 1, 2 ou 3

Yes

44

42

UBR-MC28C

800-06297-0x, onde x = 1 ou 2

Sim (exceto para o uBR7246)

44

42

UBR-CLK-T1

Se você habilitar o comando ubr-7246# show version, você receberá: Cartão de relógio nacional com controlador T1

Yes

N/A

N/A

uBR10K

P. Por que o %PA-3-PACREATE: Não é possível criar o driver para o adaptador de porta tipo 585 no compartimento 1 é exibida a mensagem de erro no roteador Cisco uBR7100 na inicialização?

A imagem do carregador de inicialização não suporta o Adaptador de porta (PA) para manter a imagem do carregador de inicialização pequena no flash de inicialização. No entanto, a imagem do Cisco IOS suporta o PA, portanto, essa mensagem de erro é irrelevante quando a imagem do Cisco IOS é carregada. A.

ubr905

P. O que é o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

O roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 é um modem a cabo baseado em DOCSIS 1.1 integrado e um roteador Cisco IOS. O Cisco uBR905 também integra um hub Ethernet 10BaseT de quatro portas, um firewall e tecnologias de VPN (Virtual Private Network) IP Security Protocol (IPSec) em um único design compacto. O Cisco uBR905 tem hardware dedicado para alcançar o desempenho de VPN IPSec de alta velocidade. A.

P. Qual é uma aplicação típica do roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

Um aplicativo típico é para uso em ambientes de pequenas empresas. O Cisco uBR905 oferece às pequenas empresas acesso de alta velocidade à Internet, segurança e suporte para vários dispositivos. Se você integrar o Cisco IOS® Software totalmente funcional e o modem a cabo compatível com DOCSIS, o Cisco uBR905 oferece aos pequenos escritórios a capacidade de suportar vários dispositivos IP em um ambiente de LAN. Você obtém o benefício de um roteador confiável e de um modem a cabo de qualidade em uma única caixa.A.

P. Por que o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 é classificado como "roteador de acesso a cabo" e não como "modem a cabo"?

O termo "cable modem" veio definir uma categoria de produto composta por dispositivos eletrônicos de bridging de baixo custo. Como o Cisco uBR905 é definido como um roteador de acesso a cabo, o uBR905 pertence a uma categoria de produto separada que os modems a cabo. O Cisco uBR905 atende a um segmento diferente de usuários empresariais. Os usuários empresariais não só valorizam a conectividade de alta velocidade oferecida por modems a cabo, como também exigem segurança, capacidade de gerenciamento e qualidade de serviço (QoS) aprimoradas oferecidas por um roteador integrado. A.

P. Quais são as diferenças entre o roteador de acesso a cabo Cisco uBR924 e o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

O Cisco uBR905 é um projeto evolutivo, não revolucionário. Esse roteador é muito semelhante e usa a mesma tecnologia do premiado roteador de acesso a cabo Cisco uBR924. O Cisco uBR924 é o primeiro roteador de acesso a cabo compatível com DOCSIS a suportar voz sobre IP (VoIP). No entanto, há duas grandes diferenças. O Cisco uBR905 é um produto somente de dados e não tem as portas de voz do Cisco uBR924. Além disso, o Cisco uBR905 contém aceleração de hardware para otimizar o desempenho da VPN IPSec. A.

P. Quais são as principais diferenças entre o Cisco CVA120 Series e o Cisco uBR900 Series?

O Cisco CVA120 Series fornece uma porta Ethernet e uma porta USB para dados e duas portas de telefonia. A capacidade de dados é limitada ao roteamento IP e ao Cisco Easy IP, e o Cisco CVA120 é posicionado principalmente como uma plataforma flexível de voz sobre IP (VoIP). Por outro lado, os produtos Cisco uBR900 Series suportam um conjunto rico de recursos do Cisco IOS Software, como o Cisco IOS Firewall e a aceleração de hardware IPSec em alguns modelos. O Cisco uBR905 e o uBR924 apresentam um hub Ethernet de quatro portas, enquanto o uBR914 suporta uma interface serial.A.

P. Que conjuntos de recursos de software estão disponíveis para o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 no primeiro envio de cliente (FCS)?

O roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 vem com esta imagem base:A.

- Telecomutador de valor—Inclui IPSec de 56 bits (DES)

Além disso, essas opções de atualização de software estão disponíveis a um custo extra:

- Telecomutador de desempenho—Inclui 3DES IPSec

- Value Small Office—Inclui firewall, IPSec de 56 bits

- Desempenho para pequenos escritórios—Inclui firewall, 3DES IPSec

P. Quais são os LEDs DS, US e DSNR na parte frontal do roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 e que informações esses LEDs fornecem?

Esses LEDs fornecem uma visão geral do estado de radiofrequência (RF) do Cisco uBR905. Esses LEDs tornam muito mais fácil para os operadores de cabo instalar e solucionar problemas de instalações. Esses LEDs não são encontrados nos dispositivos CPE (Customer Premise Equipment, Equipamentos nas instalações do cliente) de muitos concorrentes.A.

Esta tabela fornece descrições e funções para vários LEDs:

LED

Descrição

Função

OK

Status do sistema

Ligado = Sistema OK Desligado = Sem energia

CATV ACT

Atividade do cabo

Piscando = Atividade do cabo desativada = Sem atividade

LINK CATV

Link do cabo

On = Link up Blink = Estabelecendo link para provedor de serviços Off = Link down

1,2,3 ou 4

Ethernet 1,2,3 ou 4

Ligado = Link ativo = Atividade desativada = Link desativado

MSG

Mensagem

O uso é definido pelo provedor de serviços

DS

LED downstream

Ligado = Bloqueado para canal downstream (do headend para PC) Desligado = Não bloqueado para canal downstream

US

LED de upstream

Ligado = Comunicação no upstream (do PC ao headend) Desligado = Intervalo secundário não concluído

DSNR

LED da relação sinal/ruído de downstream

On = Recebendo um bom sinal de downstream Off = Recebendo um sinal de downstream baixo

P. O roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 é certificado pelo CableLabs?

Sim, o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 recebeu a certificação CableLabs.A.

P. Existe uma versão EuroDOCSIS do roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

O Cisco uBR905 foi projetado para aceitar componentes EuroDOCSIS com o mesmo design do uBR905, portanto é possível criar uma versão europeia sem muito esforço. Mas o mercado EuroDOCSIS ainda está em desenvolvimento e os serviços de classe empresarial não são uma prioridade para os operadores. Não há demanda para este produto no momento.A.

P. Onde posso encontrar um documento de perguntas frequentes mais detalhado para o uBR905?

Para obter mais detalhes sobre as perguntas frequentes sobre o uBR905, consulte A.Perguntas e respostas sobre o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems