Contents

Introduction

O que posso fazer se estiver recebendo uma linha instável ao fazer uma chamada usando um Roteador VOIP Linksys?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

P. O que posso fazer se eu receber uma linha instável ao fazer uma chamada usando um roteador VoIP Cisco Small Business?

A.

A Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) assegura um melhor serviço para tipos de tráfego de rede de alta prioridade, que podem envolver aplicativos exigentes e em tempo real, como chamadas telefônicas pela Internet ou videoconferência. Se você receber uma linha instável enquanto faz uma chamada usando o WRTP54G, precisará ativar a QoS no roteador e ativar as portas 256 e 512. Para ativar as portas VoIP no roteador, faça o seguinte:

Ative as portas 256 e 512 em um roteador VoIP Cisco Small Business

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique aqui.

Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, clique em Applications & Gaming > QoS.

Passo 3:

Procure a QoS baseada em aplicativo e selecione Habilitar.

Passo 4:

Procure os campos Specific Port# e insira ''256'' em um campo e ''512'' no outro e selecione High, Medium ou Low de acordo com a fila de prioridade preferencial.

Passo 5:

Clique em .

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems