Contents

Introduction

Como conecto meu roteador Linksys a um roteador VOIP Linksys?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

P. Como conecto meu roteador Linksys a um roteador VOIP Linksys?

A.

Note: Antes de conectar um roteador Linksys a um roteador VOIP Linksys, verifique se ambos têm endereços IP diferentes. Isso é obrigatório porque se ambos os roteadores tiverem o mesmo endereço IP, você experimentará conflitos de endereço IP. Se ambos os roteadores tiverem o mesmo endereço IP, você precisará alterar o endereço IP do roteador Linksys para evitar qualquer conflito.

Há duas maneiras de propagar um roteador Linksys para um roteador VOIP Linksys:

1. Conectando uma das portas Ethernet do roteador Linksys a uma das portas Ethernet do roteador VOIP Linksys.

2. Conectando uma das portas Ethernet do roteador VOIP Linksys à porta Internet do roteador Linksys.

Ao conectar a porta Ethernet do roteador Linksys à porta Ethernet do roteador VOIP Linksys, os computadores conectados a ambos os roteadores estarão no mesmo segmento IP de LAN. Isso permitirá o compartilhamento de recursos de rede dentro da rede. Para obter instruções, clique aqui .

Ao conectar a porta Internet do roteador Linksys à porta Ethernet do roteador VOIP Linksys, será mais fácil identificar a que roteador os computadores estão conectados, já que terão segmentos IP de LAN diferentes. Para obter instruções, clique aqui .

Note: Antes de configurar o roteador Linksys, verifique se ele não está conectado ao roteador Linksys, onde o modem de banda larga está conectado. Em seguida, siga estas instruções:

Colocação em cascata de um roteador Linksys em um roteador VOIP Linksys (LAN-LAN)

Para propagar um roteador Linksys para um roteador VOIP Linksys, você precisa executar duas etapas:

1. Conectando um computador ao roteador Linksys

2. Configurando o Roteador Linksys com Conexão LAN a LAN??

Conectando um computador ao roteador Linksys

Note: Este artigo pressupõe que você já tenha o roteador VOIP Linksys funcionando.

Passo 1:

Desligue o computador e conecte-o a qualquer uma das portas numeradas na parte traseira do roteador Linksys.

?

Note: A imagem do roteador pode variar dependendo do modelo e do número da versão.

Passo 2:

Conecte o adaptador de alimentação fornecido ao roteador Linksys.

Depois de conectar um PC ao roteador, configure o roteador Linksys para uma conexão LAN a LAN. Para obter instruções, consulte as etapas abaixo.

Configurando o Roteador Linksys com Conexão LAN-a-LAN

Passo 1:

Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique aqui.

Passo 2:

Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, procure Local IP Address e altere-a para "192.168.15.2" para que ambos os roteadores estejam no mesmo segmento IP.

Passo 3:

Procure Network Access Server Settings (DHCP) e defina DHCP Server como Disable.

Passo 4:

Clique em .

Passo 5:

Clique em Advanced Routing e altere Operating Mode (Modo operacional) para Router.

?

Passo 6:

Clique?.

Passo 7:

Conecte um cabo de rede Ethernet padrão a uma das portas Ethernet numeradas no roteador VOIP Linksys, onde o modem de banda larga está conectado. Em seguida, conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta Ethernet do roteador Linksys que você acabou de configurar.

Colocação em cascata de um roteador Linksys em um roteador VOIP Linksys com conexão de Internet para LAN

Conecte um cabo de rede Ethernet padrão a uma das portas Ethernet numeradas no roteador VOIP Linksys, onde o modem de banda larga está conectado. Em seguida, conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta Internet do roteador Linksys que você acabou de configurar.

Note: Não há necessidade de mais configurações se a porta Internet do roteador Linksys estiver conectada a uma das portas Ethernet do roteador VOIP Linksys.

Se ambos os roteadores tiverem o mesmo endereço IP local, altere o endereço IP do roteador Linksys para outro segmento IP. Para obter instruções, clique aqui.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems