Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Background

Programar Relatórios de Histórico

Falha na Execução da Conexão de Sessão Relatórios de Histórico Programados

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve alguns problemas de programação e do estabelecimento de sessão do cliente de Relatórios de Histórico em relação ao servidor Customer Response Solutions (CRS) que gera relatórios de histórico.

Pré-requisitos

Requisitos

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos:

- Cisco CallManager

- Cisco CRS

- Cliente de Relatórios de Histórico do Cisco CRS

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco CallManager versão 3.x e posterior

- Cisco CRS versão 3.x e posterior

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Background

Enquanto o CRS é executado, ele armazena dados da atividade de chamada nos bancos de dados no servidor CRS ou no Servidor de Banco de Dados de Relatórios de Histórico, se ele estiver configurado. O cliente de Relatórios de Histórico da Cisco é utilizado para criar relatórios de histórico com base nesses dados.

Programar um relatório de histórico significa que o cliente de Relatórios de Histórico do Cisco CRS precisa ser instruído para gerar automaticamente o relatório no futuro.

Programar Relatórios de Histórico

Quando você verificar a programação para ver se há relatórios de histórico, observe estes problemas comuns:

- o relatório de que você precisa não está programado

- o relatório de que você precisa diariamente está configurado incorretamente

Relatório Não Programado

Complete esse procedimento para resolver esses problemas:

- Verifique se a programação do relatório que você planeja executar está listada no cliente de Relatórios de Histórico. O procedimento de verificação é o seguinte:

1. Selecione Iniciar > Programas > Cisco CRA Historical Reports > Cisco CRA Historical Reports para iniciar o cliente de Relatório de Histórico.

2. Clique em Settings na barra de menus.

3. Selecione Scheduler na caixa suspensa, conforme mostrado na Figura 1. A janela Scheduled Reports aparece.

Figura 1: Historical Report Client - Scheduler

4. Verifique se os relatórios programados estão na lista, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2: Historical Report Client - Scheduled Reports

Relatórios Diários Configurados Incorretamente

Para relatórios diários, verifique estes possíveis problemas:

- Marque o botão de opção Daily na seção Occurs, indicado pela seta A na Figura 3.

- Marque o botão de opção Every e insira 1 no campo em branco próximo a Every na seção Occurs, conforme mostrado pela seta B na Figura 3.

- Marque o botão de opção No End Date na seção Range of recurrence, conforme a indicação da seta C na Figura 3.

Se um relatório específico for impresso apenas uma vez e sair, a razão mais provável é a não seleção do botão de opção No End Date. Esse botão de opção significa que o relatório será impresso indefinidamente.

Figura 3: Schedule CRS Historical Reports

Falha na Execução da Conexão de Sessão Relatórios de Histórico Programados

Quando os relatórios de histórico programados deixarem de funcionar, haverá dois problemas comuns:

- Servidor proxy HTTP

- A porta TCP 6293 está bloqueada

Servidor proxy HTTP

O mais comum dos dois problemas é o servidor proxy HTTP. O servidor proxy HTTP não é suportado pelo servidor CRS. O cliente dos Relatórios de Histórico deve se comunicar diretamente com o servidor CRS. Nesse ambiente, o servidor CRS precisa ser excluído do servidor proxy HTTP. O procedimento é o seguinte:

1. Inicie o navegador Internet Explorer.

2. Selecione Ferramentas nas opções de menu.

3. Clique em Opções da Internet….

4. Selecione a guia Conexões, indicada pela seta A na Figura 4.

5. Clique em Configurações de LAN, indicadas pela seta B na Figura 4.

Figura 4: Opções da Internet

6. Selecione Usar um servidor proxy para a LAN.

7. Clique em Avançado..., conforme mostrado na Figura 5.

Figura 5: Configurações de Rede Local (LAN)

8. Insira o endereço IP ou o nome de domínio completo (FQDN) do servidor CRS no campo Não usar servidor proxy para endereços começando com na seção Exceções, conforme mostrado na Figura 6.

Figura 6: Configuração de Proxy

A porta TCP 6293 está bloqueada

O número da porta TCP utilizado entre o servidor CRS e o cliente de Relatórios de Histórico pode ser uma porta TCP 80 ou 6293; isso depende do método da geração de relatório. Se os relatórios de histórico forem gerados por meio do cliente de Relatórios de Histórico, a porta TCP 80 no servidor CRS deverá estar aberta e disponível por padrão. No entanto, quando os relatórios de histórico programados forem executados, a porta TCP 6293 deverá estar aberta e disponível. Se houver um firewall entre o servidor CRS e o cliente de Relatórios de Histórico, deverá haver uma conexão para a porta TCP 80 ou 6293 no firewall.

Você pode testar a disponibilidade da porta TCP; execute telnet. Para testar a porta TCP 6293, complete este procedimento:

1. Selecione Iniciar > Executar.

2. Digite cmd.

3. Execute telnet < endereço IP ou nome de domínio totalmente qualificado do servidor CRS > 6293 para verificar a disponibilidade de porta TCP 6293, conforme mostrado pela seta A na Figura 7.

Figura 7: Verificando a Disponibilidade de porta TCP 6293

4. Se telnet falhar com Connect failed, conforme mostrado por B na Figura 7, identifique a razão e corrija, consulte Utilização do Utilitário Trace Route.

Informações Relacionadas

- Não é Possível Iniciar Sessão em Relatórios de Histórico do IPCC Express

- Usando o utilitário Trace Route

- Suporte Técnico - Cisco Systems