Contents

Introduction

Onde posso encontrar os utilitários, drivers e firmware mais recentes para meu cliente Linux?

Como faço para atualizar o software do meu cliente Linux?

Em que distribuições e kernels o cliente Linux é executado?

Quando tento iniciar o Aironet Client Utility (ACU) em uma janela do terminal, recebo a mensagem de erro No Radio Found. Qual é o problema?

Quando tento compilar o driver a partir do diretório PCMCIA-CS, obtenho erros de memória. Onde procuro encontrar o problema?

Eu uso uma placa PCI e o arquivo readme.txt diz que eu devo configurar o linuxconf para carregar o módulo airo.o para a placa PCI, mas se eu fizer isso, ocorrerá um erro de que o módulo não pode ser encontrado. Qual é o problema?

Como faço uma placa do cliente funcionar com um ponto de acesso não-Cisco?

O ponto de acesso tem uma entrada na tabela de associação para a placa PCMCIA, mas eu não posso obter um endereço IP dinâmico. Qual é o problema?

Quando minha placa de PC está transmitindo tráfego, os alto-falantes em meu notebook estão zangados. Qual é o problema?

Onde posso encontrar ajuda para instalar minha placa de cliente?

Posso remover o módulo de rádio da placa PCMCIA de um adaptador cliente Aironet PCI e usá-lo como um adaptador cliente PCMCIA?

Quais são as possíveis fontes de interferência para o link de freqüência de rádio de minha placa cliente?

Posso executar dois computadores juntos sem um ponto de acesso?

Preciso de hardware especial para suportar criptografia?

Quais dispositivos podem ser associados a uma placa cliente?

Com que frequência uma placa cliente se comunica?

Como posso proteger os dados pelo link de rádio de uma placa cliente?

Quantos clientes podem se associar a um ponto de acesso?

Qual é o intervalo típico para uma placa de cliente?

Como redefino a placa de cliente com as configurações padrão de fábrica?

Os produtos das séries 340 e 350 são interoperáveis?

Por que a minha placa de cliente não se associa ao ponto de acesso mais próximo?

O driver Linux para a placa sem fio Cisco Aironet 350 Series suporta a criptografia WPA (Wi-Fi Protected Access)?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece perguntas e respostas sobre clientes Aironet Linux.

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

P. Onde posso encontrar os utilitários, drivers e firmware mais recentes para meu cliente Linux?

O equipamento Cisco Aironet opera melhor quando todos os componentes são carregados com a versão mais recente do software. As atualizações de software estão disponíveis na A.página Downloads - Software sem fio da Cisco.

P. Como faço para atualizar o software do meu cliente Linux?

Há três partes no software cliente: A.

1. Firmware de rádio na placa—O firmware de rádio reside no dispositivo cliente e, no caso da PC Card, é removido do PC quando a placa é removida.

2. Driver do cliente para o sistema operacional — O driver do cliente é o software que gerencia as interações entre o Linux (ou outro sistema operacional) e o hardware.

3. Aironet Client Utility—O Aironet Client Utility é um utilitário para gerenciar a placa e o rádio.

Esses três softwares têm funções diferentes, mas trabalham juntos para fornecer conectividade sem fio ao seu cliente. Eles devem sempre ser atualizados para as versões mais recentes disponíveis. O driver do cliente e a ACU são agrupados na página de utilitários Linux. O firmware é um download separado das páginas de hardware do rádio. Consulte as Release Notes dos Cisco Aironet Wireless LAN Adapters e localize a seção Installation Instructions no Contents para obter informações sobre como atualizar esses itens.

Consulte Instalação de Drivers e Utilitários Linux para os Cisco Aironet 340/350 Series Client Adapters para obter mais informações.

P. Em que distribuições e kernels o cliente Linux é executado?

O driver Linux é executado na maioria das distribuições e os kernels 2.2.x e 2.4.x são suportados. Embora haja um driver pré-compilado para o RedHat 7.1 que executa o kernel 2.4.2-2, a origem é incluída para que você possa compilar binários sob qualquer um dos kernels suportados. Você deve usar o PCMCIA-CS versão 3.1.22 ou posterior para 340 clientes da série e 3.1.26 ou posterior para 350 clientes da série. A.

P. Quando tento iniciar o Aironet Client Utility (ACU) em uma janela do terminal, recebo a mensagem de erro No Radio Found. Qual é o problema?

Se o driver da placa não estiver instalado corretamente ou não estiver carregado, a ACU não poderá encontrar a placa e exibirá esse erro. Execute novamente o script de instalação com A.sh ./cwinstall do diretório onde você descompactou o arquivo AIROLINUXvxxxx.tar.gz.

P. Quando tento compilar o driver a partir do diretório PCMCIA-CS, obtenho erros de memória. Onde procuro encontrar o problema?

Isso pode vir de várias fontes, mas, mais comumente, é um problema com qualquer uma dessas fontes:A.

- A origem PCMCIA-CS

- Sua origem de kernel

Verifique se a origem PCMCIA-CS é pelo menos 3.1.22 (3.1.26 ou posterior é a preferida). Além disso, verifique se o kernel em execução e a árvore de origem do kernel são iguais.

P. Eu uso uma placa PCI e o arquivo readme.txt diz que eu devo configurar o linuxconf para carregar o módulo airo.o para a placa PCI, mas se eu fizer isso, ocorrerá um erro de que o módulo não pode ser encontrado. Qual é o problema?

Embora o nome do módulo seja na verdade A.airo.o, linuxconf procura apenas airo e procura um arquivo que termine com .o no diretório modules. Certifique-se de que o arquivo airo.o reside no diretório de módulos. Caso contrário, vá para o diretório PCMCIA-CS e execute novamente o make config, faça tudo e faça procedimentos de instalação conforme indicado no script ./cwinstall.

P. Como faço uma placa do cliente funcionar com um ponto de acesso não-Cisco?

O ponto de acesso, não o cliente, controla a interoperabilidade. Certifique-se de que o ponto de acesso não use nenhuma extensão proprietária ou exija um firmware específico para os produtos do fabricante. Verifique também se o access point é compatível com 802.11b. A.

P. O ponto de acesso tem uma entrada na tabela de associação para a placa PCMCIA, mas eu não posso obter um endereço IP dinâmico. Qual é o problema?

A causa mais comum deste comportamento é a incapacidade do PC de se comunicar com a placa por meio do soquete PCMCIA. Verifique o driver para o soquete da placa de PC. Se for um driver CardBus, é provável que seja somente 32 bits. A placa Cisco Aironet requer acesso de 16 bits e, se os módulos para o soquete forem compilados somente para o modo de 32 bits, você deverá recompilá-los em versões compatíveis com 16 bits. Verifique A.lsmod para verificar se os módulos airo e pcmcia_core estão carregados.

P. Quando minha placa de PC está transmitindo tráfego, os alto-falantes em meu notebook estão zangados. Qual é o problema?

Esse problema é proveniente da proteção inadequada ao redor do próprio soquete PCMCIA. A energia de rádio da placa que transmite o tráfego vaza para dentro dos alto-falantes, já que não está suficientemente contida no soquete da placa e se apresenta como um zumbido nos alto-falantes. Seu cartão está passando tráfego. Não é um problema com o cartão; é o soquete. A resolução precisa vir do fabricante do laptop que optou por não proteger o soquete. A.

P. Onde posso encontrar ajuda para instalar minha placa de cliente?

Consulte o A.Guia de Instalação e Configuração dos Adaptadores de LAN Wireless Cisco Aironet para Linux.

P. Posso remover o módulo de rádio da placa PCMCIA de um adaptador cliente Aironet PCI e usá-lo como um adaptador cliente PCMCIA?

Não. Isso não é suportado em nenhuma versão do hardware. Como a placa de rádio está definida para um modo de E/S diferente, ela não é reconhecida pelo sistema operacional. Não há maneira conhecida de ignorar isso. A.

P. Quais são as possíveis fontes de interferência para o link de freqüência de rádio de minha placa cliente?

A interferência pode vir de várias fontes, que incluem telefones sem fio de 2,4 GHz, fornos de micro-ondas incorretamente blindados e equipamentos sem fio fabricados por outras empresas. Radares policiais, motores elétricos e partes metálicas móveis de máquinas também podem causar interferência. Consulte A.Troubleshooting Problems Affecting Radio Frequency Communication para obter mais informações.

P. Posso executar dois computadores juntos sem um ponto de acesso?

No Aironet Client Utility (ACU), você pode configurar os clientes para serem executados no modo AD HOC. Essa é somente uma conexão peer-to-peer Um PC torna-se pai, o outro é a criança. A.

P. Preciso de hardware especial para suportar criptografia?

O modelo de hardware específico da unidade determina o nível de criptografia. A.

- Os modelos 341 e 351 suportam apenas criptografia de 40 bits

- Os modelos 342 e 352 suportam criptografia de 40 e 128 bits

P. Quais dispositivos podem ser associados a uma placa cliente?

- Cliente para ponto de acesso

- Cliente para ligação (em modo de ponto de acesso)

- Cliente para estação de base

- Cliente para cliente (no modo AdHoc)

P. Com que frequência uma placa cliente se comunica?

Nos EUA, os rádios de LAN sem fio transmitem e recebem em um dos 11 canais dentro da frequência de 2,4 GHz. Esta é uma frequência pública e não é licenciada pela FCC. A.

P. Como posso proteger os dados pelo link de rádio de uma placa cliente?

Ative o WEP (Wired Equivalency Protocol) para criptografar o payload de pacotes enviados através de um link de rádio. A.

P. Quantos clientes podem se associar a um ponto de acesso?

Um ponto de acesso tem a capacidade física de lidar com 2.048 endereços MAC. Mas, dado que o ponto de acesso é um meio compartilhado e atua como um hub sem fio, o desempenho de cada usuário é degradado à medida que o número de usuários aumenta em um ponto de acesso individual. A.

P. Qual é o intervalo típico para uma placa de cliente?

Em uma instalação ideal, o alcance pode ser de até 300 pés. A resposta depende de muitos fatores, como:A.

- taxa de dados (largura de banda) desejada

- tipo de antena

- Comprimento do cabo

- dispositivo que recebe a transmissão

P. Como redefino a placa de cliente com as configurações padrão de fábrica?

Inicie a ACU, escolha A.Comandos e, em seguida, Editar Propriedades. Em cada janela, escolha Padrões.

P. Os produtos das séries 340 e 350 são interoperáveis?

Yes. A grande diferença entre as duas linhas de produtos é a potência do rádio, com a série 350 que tem o rádio mais forte a 100 miliwatts. Enquanto os produtos da série 340 têm 30 miliwatts de rádio. Numa instalação mista, prevalece o intervalo mais curto da série 340. A.

P. Por que a minha placa de cliente não se associa ao ponto de acesso mais próximo?

Se houver vários pontos de acesso em sua topologia sem fio, seu cliente mantém uma associação com o ponto de acesso ao qual ele foi originalmente associado até que perca beacons keepalive desse ponto de acesso. Em seguida, procura outro ponto de acesso e tenta se associar a ele, desde que o cliente tenha direitos e autorização suficientes no novo ponto de acesso. A.

Além disso, um cliente sem fio associado a um AP não baseado na distância entre ele e o AP. Mas, em vez disso, há vários fatores, que incluem a carga atual no AP, a intensidade do sinal recebido de um AP e assim por diante, para decidir a associação.

P. O driver Linux para a placa sem fio Cisco Aironet 350 Series suporta a criptografia WPA (Wi-Fi Protected Access)?

Não, os drivers Linux para a placa wireless Cisco Aironet 350 Series não suportam WPA. A.

Informações Relacionadas

- Wireless Support Resources

- Tecnologia Wireless / Mobilidade

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems