Contents

Introduction

Vemos algumas diferenças na potência de RF entre o 3500 Series Access Point e o novo 3600 Series Access Point. Parece que a energia pode ser reduzida na banda UNII-1 (canais 36-48) 5150-5240 MHz. Por quê?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações sobre as diferenças na alimentação de RF entre o Cisco Access Point (AP) 3500 e o AP 3600.

Este documento fornece informações sobre as regras da FCC e sobre o uso dos requisitos de Densidade Espectral de Energia (PSD - Power Spectral Density) que causam uma ligeira redução na potência de RF, uma vez que o novo AP 3600 está em conformidade com as novas regras da FCC.

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

P. Vemos algumas diferenças na potência de RF entre o 3500 Series Access Point e o novo 3600 Series Access Point. Parece que a energia pode ser reduzida na banda UNII-1 (canais 36-48) 5150-5240 MHz. Por quê?

Tradicionalmente, a banda UNII-1 sempre teve restrições de energia de RF menores colocadas nela porque essas frequências são reservadas para uso interno apenas nos Estados Unidos. Durante o desenvolvimento do AP 3600, surgiram algumas novas diretrizes da FCC sobre as emissões de RF, que alteraram os requisitos de energia de RF.A.

Observação: o AP 3600 é o primeiro ponto de acesso comercial a ser certificado de acordo com essas novas diretrizes. Revise este espectro Wi-Fi para obter uma melhor compreensão:

Figura 1 - Este gráfico mostra o espectro Wi-Fi e os serviços que são primários (usuários licenciados). Fonte: http://www.ntia.doc.gov/osmhome/allochrt.PDF

Quando se olha para a banda UNII-1 de 5150-5240 MHz (canais 36-48), pode ver-se que a banda primária ou dedicada (utilização licenciada) para este espectro é o serviço de radionavegação aeronáutica e a utilização fixa de satélites, aplicações como sistemas de aterrissagem por micro-ondas e comunicações ao ar livre.

Quando as frequências UNII-1 são usadas em ambientes internos com energia RF limitada, a FCC permite que essas frequências sejam usadas para Wi-Fi não licenciado, pois esses dispositivos podem coexistir com interferência limitada desde que a energia RF de pico e a Densidade espectral de energia (PSD) sejam mantidas dentro de níveis aceitáveis.

Em 25 de outubro de 2011, a FCC Office of Engineering and Technology Laboratory Division publicou um artigo sobre o teste de transmissores com múltiplas saídas na mesma banda. Essas novas diretrizes ajudam a reduzir possíveis interferências e se aplicam aos sistemas de antena inteligente e a todos os produtos de LAN sem fio que utilizam a tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output), independentemente do fornecedor.

Este boletim da FCC foi lançado para abordar como fabricantes como a Cisco devem cumprir as novas diretrizes. Estas diretrizes estão disponíveis nos seguintes URLs da FCC:

- http://apps.fcc.gov/oetcf/kdb/forms/FTSSearchResultPage.cfm?id=49466&switch=P

- http://apps.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=38670

A "retirada" é que a FCC introduziu esclarecimentos adicionais sobre o método que os fabricantes devem cumprir com os limites de PSD.

A partir do documento da FCC, cálculos de ganho direcional podem ser feitos com este método:

Cálculos de ganho direcional —No caso recorrente de antenas N de transmissão, cada uma com o mesmo ganho direcional GANT dBi guiado por saídas de transmissor N de mesma potência, o ganho direcional é calculado da seguinte forma:

- Se algum sinal de transmissão estiver correlacionado um com o outro, ganho direcional = GANT + 10 log (N) dBi

- Se todos os sinais de transmissão forem completamente não correlacionados entre si, ganho direcional = GANT

Do papel da FCC—A correlação entre sinais transmitidos de diferentes antenas pode levar ao ganho de array, o que aumenta o ganho direcional do dispositivo e leva a níveis de radiação mais altos em algumas direções. A contribuição do ganho de matriz para o ganho direcional do transmissor deve ser considerada em partes de regra em que os limites de emissão em banda realizados variam em função do ganho direcional ou em situações em que as medições efetuadas são combinadas com o ganho de antena direcional para determinar a conformidade com os limites radiados em banda.

Como o Cisco AP 3600 é o primeiro ponto de acesso ao mercado a cumprir as novas diretrizes da FCC, a Cisco (e outros fabricantes) agora precisa reduzir a energia de RF na banda UNII-1 e reduzir ligeiramente a energia de RF nas bandas estendidas UNII-2 e UNII-2 ao lançar novos produtos que aproveitam a tecnologia MIMO ou Smart Antenna. Ou outros métodos, como a redução do ganho total de antena permitido por seus produtos.

Mais uma vez, isto é feito para reduzir a interferência potencial nos serviços de navegação por rádio aeronáutica, Radar e comunicações fixas por satélite.

O ponto principal aqui é que, para cumprir os requisitos de PSD em banda de acordo com as novas regras, você deve considerar o número de caminhos do transmissor e como isso afeta a potência de RF total e as emissões de PSD.

Isto inclui a formação de feixes, quer a formação de feixes tenha sido intencional ou não, e dado que, em certas condições, a potência de RF pode aumentar o valor total de PSD. Para manter isso abaixo dos limites da FCC, em alguns casos você precisa reduzir a energia de RF com base na taxa e frequência de MCS usadas para cumprir.

A potência reduzida é mais pronunciada na banda UNII-1 onde os limites de PSD são mais baixos, especialmente quando existem vários caminhos de transmissor. Por exemplo, na próxima captura de tela, você pode ver sob as novas regras da FCC que quanto mais caminhos de transmissor (transmissores físicos) maior o PSD. Em alguns casos, a potência de RF é reduzida em 6 dB com quatro transmissores presentes.

Figura 2: Quando mais transmissores estão ativados, o PSD diminui. Isso força uma redução na potência de RF.

Figura 3: Quando mais transmissores são ativados, o PSD diminui. Isso força uma redução na potência de RF. Felizmente, essa redução de energia é muito menor nas faixas estendidas da UNII-2 e da UNII-2.

Ao considerar as novas regras de FCC, a potência de saída de RF é reduzida um pouco quando todos os quatro transmissores são usados simultaneamente para cumprir as limitações de PSD mais baixas. A pior hipótese de redução de energia, por exemplo, um pacote de 6 Mbps pode ter até 6 dB menos energia com um AP 3600 do que o AP 3500 (8 dB versus 14 dB) porque o AP 3600 agora está em conformidade com as novas regras da FCC sobre emissões de PSD e os dois transmissores adicionais.

Na maioria dos casos, especialmente com clientes que usam taxas de dados mais altas, a energia TX reduzida é compensada por ter um melhor desempenho de downlink devido aos ganhos da formação de feixes agora habilitada com vários transmissores e usando o Cisco Client Link 2.0.

Observação: o Client Link 2.0 só está disponível no AP 3600. Portanto, ele tem uma vantagem sobre o AP 3500, permitindo que os clientes 802.11n e 802.11ac mantenham um melhor link downstream.

Além disso, embora tenha havido uma redução notável na potência de RF principalmente na banda UNII-1, e ainda que seja possível caracterizar melhor desempenho com um AP 3500 executando na potência máxima de RF na banda UNII-1, os testes indicaram o AP 3600 quando instalado em uma rede global que emprega vários APs em canais nas bandas UNII-1, 2 e 3 o desempenho do AP 3600 excede em muito o desempenho do AP 3500.

Novamente, o AP 3500 só tem a capacidade de transmitir a forma para clientes 802.11a/g antigos, enquanto o AP 3600 mais recente usando o Client Link 2.0 pode ser transmitido para clientes 802.11a, g e n, assim como para clientes 802.11ac no modo de compatibilidade.

Em resumo, o AP 3600 é o primeiro access point do setor que está totalmente em conformidade com todas as novas regras e regulamentos da FCC. Além disso, o AP 3600 oferece muitos recursos acima e além daqueles no AP 3500.

Além disso, qualquer novo dispositivo MIMO multitransmissor, incluindo os de outros fornecedores, agora precisa cumprir essas novas regras da FCC.

Os recursos incluem:

- Suporte para quatro cadeias de transmissores, o que permite suporte a 3-ss do cliente até 450 Mbps.

- Client Link 2.0 (formação de feixes) para todos os clientes 802.11n para uma melhor experiência geral de consumerização de TI (BYOD).

Observação: o quarto transmissor permite que o Client Link funcione com clientes 3-ss.

- Suporte de módulo para expansão e proteção do investimento.

- Os APs da Cisco têm suporte total para canais estendidos UNII-2, um recurso chave para os clientes mais novos porque mais clientes estão surgindo com suporte estendido UNII-2 incluindo clientes .11ac no modo de compatibilidade corporativa (802.11n).

Para obter mais informações sobre o AP 3600, consulte: Cisco Aironet 3600 Series.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems