Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Configurar

Diagrama de Rede

Verificar e solucionar problemas

1. Verificação de Configuração de Canal DFS

2. Verificação de Alerta de Padrão de Evento DFS

3. Verificação do Log de Eventos DFS Detectados

4. Solução de Problemas de Eventos do DFS

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como resolver o Registro de eventos e o Alerta de Seleção de frequência dinâmica (DFS) no Ponto de acesso sem fio Meraki.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Compreender a solução básica de rede de longa distância definida por software (SD-WAN) da Meraki

- Entender a tecnologia sem fio básica

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

O DFS usa frequências Wi-Fi de 5 GHz geralmente reservadas para radar, como radar militar, comunicação por satélite e radar meteorológico. Os canais DFS variam de país para país. O principal benefício do uso de canais DFS é aumentar o número de canais Wi-Fi.

Qualquer ponto de acesso Meraki utiliza o canal DFS e aciona um alerta Registro de eventos do DFS e alerta no access point Meraki MR. Consulte a captura de tela do alerta visto no dispositivo:

Evento de padrão DFS

Configurar

Diagrama de Rede

Diagrama de Rede

Verificar e solucionar problemas

1. Verificação de Configuração de Canal DFS

A Configuração de Canal DFS pode ser verificada no caminho mostrado que depende da configuração do access point Meraki.

Navegue até Meraki Dashboard > Meraki (selecione qualquer Site Network with Wireless Access Point ou Configuration Template no qual a configuração do ponto de acesso sem fio é feita) e, em seguida, navegue até Wireless > Radio Setting > RF Profile (selecione o perfil que está conectado ao ponto de acesso sem fio ou à rede). Navegue até 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method  conforme mostrado na imagem.

Verificar Configuração do DFS 1

Verificar Configuração do DFS 2

2. Verificação de Alerta de Padrão de Evento DFS

O alerta de padrão de evento do DFS pode ser verificado no caminho mostrado. Navegue até Meraki Dashboard > Network (selecione qualquer Rede local com ponto de acesso sem fio). Navegue até Wireless > Access Points.

Alerta do Painel do Padrão de Evento DFS

3. Verificação do Log de Eventos DFS Detectados

O registro de eventos detectados do DFS pode ser verificado no caminho mostrado Meraki Dashboard > Network  (selecione qualquer Site Network with Wireless Access Point) e, em seguida, Network-Wide > Event Log.

4. Solução de Problemas de Eventos do DFS

O Alerta de Padrão DFS Detectado e o Log de Eventos DFS Detectados são solucionados por problemas de alteração de configuração no Perfil de Rádio no Ponto de Acesso Sem Fio. Consulte o caminho mostrado.

Navegue atéMeraki Dashboard > Network (selecione qualquer Site Network with Wireless Access Point (Rede local com ponto de acesso sem fio) ou Configuration Template (Modelo de configuração em que a configuração de ponto de acesso sem fio é feita) e, em seguida, Wireless > Radio Setting > RF Profile (selecione o perfil que está conectado ao ponto de acesso sem fio ou à rede) > 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method.

Configuração de Desseleção de DFS 1

Configuração 2 de Cancelamento de Seleção de DFS

Informações Relacionadas

- Seleção de frequência dinâmica (DFS) sem fio Meraki

- Técnicochamada Suporte e documentação - Cisco Systems