Índice

Introdução

Informações de Apoio

Abreviaturas

Trabalhos do espanador

O CAT comuta em uma instalação de Ultra-M

Pré-requisitos

Comute o procedimento de substituição

Introdução

Este documento descreve as etapas exigidas a fim substituir um interruptor defeituoso do catalizador (CAT) em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote que seja projetada a fim simplificar o desenvolvimento de VNFs. Os server que são parte da instalação de Ultra-M são conectados a três tipos diferentes de Switches:

- Interruptor CAT

- Interruptor da folha

- Interruptor da espinha

A topologia de rede de uma instalação de Ultra-M é segundo as indicações da imagem:

Topologia de rede de UltraM

Nota: A topologia de rede é somente uma representação. As conexões entre o Switches puderam levemente variar e aquela depende da solução distribuída.

Este documento é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a instalação de Cisco Ultra-M e as operações do interruptor CAT.

Abreviaturas

VNF

Função da rede virtual

ESPANADOR

Método do procedimento

LAN

Rede de área local

FTP

Protocolo de transferência de arquivo

TFTP

Protocolo trivial file transfer

CIMC

Controlador do gerenciamento integrado de Cisco

Trabalhos do espanador

Trabalhos de nível elevado do procedimento de substituição

O CAT comuta em uma instalação de Ultra-M

Em uma instalação de Ultra-M, o interruptor CAT segura estas redes:

Rede de gerenciamento - Conecta a porta CIMC dos server UCS e da porta de gerenciamento do Switches do nexo.

Rede do abastecimento de OpenStack - Conecta a porta LAN1 de todos os server UCS.

Rede externa - Conecta ao interruptor do salto seguinte.

Cada cremalheira em uma instalação de Ultra-M tem um interruptor CAT a fim segurar estas três redes para os dispositivos atuais na cremalheira. Desde que há somente um interruptor CAT pela cremalheira e não há nenhuma Redundância ao interruptor CAT, na altura da substituição de um interruptor defeituoso CAT, as redes seguradas pelo CAT que o interruptor será impactado. Contudo, desde que nenhum do tráfego do nível de serviço é levado por estas redes não estaria nenhum impacto do serviço na altura do procedimento de substituição.

Pré-requisitos

Tome um backup do arquivo de configuração do interruptor CAT com o uso do ftp/tftp antes que você continue com a substituição do interruptor:

CAT-POD1-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [cat-pod1-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Verifique a versão de software atual que é executado no interruptor e faça uma anotação dela:

CAT-POD1-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Verifique o direito atual da licença:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Faça uma anotação dos cabos físicos conectados ao interruptor e igualmente ao status de porta:

CAT-POD1-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 notconnect 1 auto auto 10/100/1000BaseTX

<snip>

Comute o procedimento de substituição

Instale o interruptor novo na cremalheira e conecte os cabos ao interruptor como notável. As etapas para a instalação do interruptor podem ser encontradas aqui: Guia de instalação de hardware do Catalyst 3850 Switch.

Faça a instalação expressa para incorporar a informação do IP inicial. Esta ação permite o acesso ao interruptor através do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para uma configuração mais adicional. As etapas a fim executar a instalação expressa podem ser encontradas neste link: Catalyst 3850 Switch que obtém o guia começado.

Verifique a versão de software do interruptor CAT e promova-a/downgrade à versão de software anterior conforme o link dado aqui: Elevação do Catalyst 3850 Series Switch, Gerenciamento, e técnicas da recuperação.

Verifique a licença em nível do interruptor novo CAT e confirme-a é conforme os ajustes velhos da licença:

CAT-POD1-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Transfira o backup de configuração ao interruptor novo:

CAT-POD1-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Recarregue o interruptor depois que você carrega a configuração de backup:

CAT-POD1-01#reload

Uma vez que o interruptor está acima, verifique o status de porta e confirme-o é como antes:

CAT-POD1-01#show int status