Índice

Introdução

Informações de Apoio

Abreviaturas

Trabalhos do espanador

Interruptor da folha na instalação de Ultra-M

Introdução

Este original descreve as etapas exigidas a fim substituir um interruptor defeituoso da folha (nexo 93180YC-EX) em um Ultra-M setup que a rede virtual de StarOS dos anfitriões funciona (VNFs).

Informações de Apoio

Ultra-M é uma solução móvel virtualizada pré-embalada e validada do núcleo do pacote projetada simplificar o desenvolvimento de VNFs. Os server que são parte da instalação de Ultra-M são conectados a três tipos diferentes de Switches:

- Catalyst Switch

- Interruptor da folha

- Interruptor da espinha

A topologia de rede de uma instalação de Ultra-M é:

Topologia de rede de UltraM

Note: A topologia de rede é somente uma representação, as conexões entre o Switches pôde levemente variar segundo a solução distribuída.

Este original é pretendido para os Ciscos personnel que são familiares com a instalação de Cisco Ultra-M e os nexos comutam.

Abreviaturas

VNF

Função da rede virtual

API

Interface de programação de aplicativo

ESPANADOR

Método do procedimento

DI

Exemplo distribuído

FTP

Protocolo de transferência de arquivo

SFTP

Fixe o protocolo de transferência de arquivo

BGP

Protocolo Protocolo de la puerta de enlace marginal (BGP)

BFD

Detecção bidirecional da transmissão

Trabalhos do espanador

Trabalhos de nível elevado do procedimento de substituição

Interruptor da folha na instalação de Ultra-M

Em uma instalação de Ultra-M, o interruptor da folha segura estas redes:

- Redes de OpenStack - Tratando o inquilino, API interno, rede de armazenamento, rede de gestão de armazenamento

- Redes de StarOS VNF - Segurando redes da DI-rede e de serviço

- Rede do uplink - Conexão do uplink ao Switches da espinha

Cada cremalheira em uma instalação de Ultra-M tem um par de Switches da folha. As redes que são seguradas pelo interruptor da folha puderam ter a Redundância através do Switches da folha da cremalheira. Assim, as redes não devem ser impactadas pela substituição de um interruptor da folha.

Pré-requisitos:

1. Tome um backup do arquivo de configuração do interruptor da folha com o uso do ftp/sftp antes que você continue com a substituição do interruptor.

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2. Verifique a versão de software atual que é executado no interruptor e faça uma anotação dela.

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3. Verifique o direito atual da licença.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4. Faça uma anotação dos cabos físicos conectados ao interruptor e ao status de porta.

POD1-leaf1# show int status

5. Verifique o status atual dos Canais de porta, de bgp peer e dos vizinhos BFD.

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all

Procedimento de substituição do interruptor:

1. Instale o interruptor novo na cremalheira e conecte os cabos ao interruptor como notável. As etapas para a instalação do interruptor podem ser encontradas: Guia de instalação de hardware do modo do nexo 93180YC-EX NX-OS de Cisco

2. Execute a configuração do IP inicial a fim permitir o acesso ao interruptor através do endereço IP de gerenciamento para uma configuração mais adicional. As etapas a fim executar os ajustes do IP inicial podem ser referidas de: Conectando o interruptor à rede.

3. Verifique a versão de software do interruptor do nexo e promova-a/downgrade à versão de software anterior: Upgrade de software do 9000 Series NX-OS do nexo de Cisco e guia do Downgrade

4. Verifique a licença em nível do interruptor novo do nexo e confirme-a é conforme os ajustes velhos da licença.

POD1-leaf1# show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5. Transfira o backup de configuração ao interruptor novo.

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1# copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6. Recarregue o interruptor depois que você carrega a configuração de backup.

POD1-leaf1# reload

7. Verifique o status de porta, os Canais de porta, os bgp peer e os vizinhos BFD.

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1# show port-channel summary

POD1-leaf1# show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1# show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1# show bfd ipv6 neighbor vrf all