目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

在升级之前

步骤

简介

本文档介绍如何在运行思科APIC的UCS C系列服务器上升级思科集成管理控制器(CIMC)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 统一计算系统(UCS)服务器

- 应用策略基础设施控制器 (APIC)

使用的组件

本文档中的信息基于UCS C系列服务器上运行的APIC服务器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

在升级之前

升级ACI交换矩阵的软件版本可能会对交换矩阵上运行的CIMC版本设置新的要求，因此，始终建议检查APIC软件版本的发行版本注释以了解特定APIC版本支持的CIMC软件版本列表。

1. 检查APIC版本说明，并确认您需要升级到哪个CIMC软件映像。链接到APIC发行版本注释。

2. 从Cisco.com网站获取软件映像。

3. 确认映像的MD5校验和与在Cisco.com网站上发布的映像匹配。

4. 升级CIMC版本所需的时间取决于本地计算机和UCS-C机箱之间的链路速度，以及源/目标软件映像和其他内部组件版本。

5. CIMC升级不会影响生产网络，因为APIC不在流量的数据路径中。

6. 升级CIMC版本时，可能还需要更改Internet浏览器和Java软件版本，才能运行基于内核的虚拟机(vKVM)。

要升级APIC CIMC，您还可以使用基于指南的Cisco Host Upgrade Utility。

UCS C系列服务器上运行的APIC服务器。思科UCS 220 M5、思科UCS 220 M4（第二代设备APIC-SERVER-M2和APIC-SERVER-L2）或思科UCS 220 M3（第一代设备APIC-SERVER-M1和APIC-SERVER-L1），稍有不同，这些服务器生产的映像受到受受可信平台模块(TPM)、证书和APIC产品ID (PID)的保护。

APIC平台

相应的UCS平台

描述

APIC-SERVER-M1

UCS-C220-M3

由三个思科APIC第一代控制器组成的集群，具有中型的CPU、硬盘和内存配置，最多可支持1000个边缘端口。

APIC-SERVER-M2

UCS-C220-M4

三台思科APIC第二代控制器组成的集群，具有中型的CPU、硬盘和内存配置，最多可支持1000个边缘端口。

APIC-SERVER-M3

UCS C220 M5

三台思科APIC第二代控制器组成的集群，具有中型的CPU、硬盘和内存配置，最多可支持1000个边缘端口。

APIC-SERVER-L1

UCS-C220-M3

三个思科APIC第一代控制器组成的集群，具有大型CPU、硬盘和内存配置，可支持1000多个边缘端口。

APIC-SERVER-L2

UCS-C220-M4

三台思科APIC第二代控制器组成的集群，具有适用于1000多个边缘端口的大型CPU、硬盘和内存配置。

APIC-SERVER-L3

UCS C220 M5

Cisco APIC，具有大型CPU、硬盘和内存配置（超过1200个边缘端口）。

步骤

步骤1:首先确定APIC型号。

您可以在CIMC GUI中检查此项以验证Server> Summary下显示的PID。

第二步：下载软件.

在思科下载软件页面，导航至选择产品>下载>家庭服务器-统一计算> UCS C系列机架式独立服务器软件>选择UCS 220 M3/M4/M5(具体取决于生成APIC >统一计算系统(UCS)服务器固件)。

注：确保您检查推荐的CIMC版本和软件发行版本指南，下载适用于当前ACI软件版本的推荐的CIMC固件版本。

仅使用CIMC APIC建议的固件，而不使用该UCS型号的最新或建议的固件。

第三步：从CIMC GUI启动KVM控制台。

注意：如果打开KVM控制台时遇到问题，这通常是JAVA版本的问题。请阅读您的CIMC版本的发行说明，了解可用的不同解决方法。

第四步：要激活虚拟设备，请导航到虚拟媒体>激活虚拟设备，如图所示。

第五步：要将下载的ISO映像映射为CD/DVD，请导航到Virtual Media > Map CD/DVD（如映像所示）。

第六步：从本地计算机浏览ISO映像，然后单击Map Device（如图所示）。

步骤 7.要重新启动，请导航到Power > Reset System (warm boot)，如图所示。

步骤 8要进入“Boot”菜单，请在系统重新启动后按F6（如图所示）。

步骤 9插入用户设置的口令或使用默认口令password。

注：在执行此过程之前，您必须设置BIOS管理员密码。要设置此口令，请在系统引导期间出现提示时按F2键以进入BIOS设置实用程序。然后导航到Security > Set Administrator Password，并根据提示输入新密码两次。

步骤 10选择引导设备vKVM映射的vDVD1.22，如图所示。

步骤 11现在，Cisco UCS Host Upgrade Utility如图所示启动。

步骤 12阅读许可协议，然后单击I Agree（如图所示）。

步骤 13要升级所有组件，请单击Update All，以便将当前版本升级到更新版本。

注意：在升级期间，APIC可能显示断开连接。

步骤 14请勿启用思科IMC安全引导。

系统将显示一个弹出窗口，以启用思科IMC安全引导。选择NO，否则请参阅Cisco UCS C系列服务器集成管理控制器GUI配置指南4.0版中的Cisco IMC安全引导简介部分。

步骤 15 HUU单独升级每个组件。完成后，它会重新启动设备，然后您可以使用GUI和CLI访问机箱。

当服务器重新启动时，系统会将您从CIMC GUI中推送出去。您需要重新登录CIMC并验证升级是否成功完成。为此，您可以通过GUI进行验证，或启动CIMC主机升级实用程序，并选择Last Update Verify以确保所有组件成功通过升级。

步骤 16要验证此版本是否成功升级，请登录CIMC GUI，导航到Admin > Firmware Management，然后检查Cisco IMC固件，如图所示。