目录

简介

从Osmosix.log文件过滤警告/调试/信息消息

简介

本文档介绍如何过滤somix.log文件以仅显示特定级别的消息。

从Osmosix.log文件过滤警告/调试/信息消息

打开/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/log4j.xml,在以附加器名称="ROLLING"开头的区域内添加粗体部分：

<appender name="ROLLING" class="org.apache.log4j.RollingFileAppender">

<param name="File" value="${catalina.base}/logs/osmosix.log"/>

<param name="Append" value="true"/>

<param name="MaxFileSize" value="10MB"/>

<param name="MaxBackupIndex" value="9"/>

<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">

<param name="ConversionPattern"

value="VENDOR_ID::%X{VENDOR_ID}::USER_ID::%X{USER_ID}::%d{ISO8601} %-5p %-15c{2} [%t] %x - %m%n"/>

</layout>

</appender>

更改后重新启动Tomcat服务。 # /etc/init.d/tomcat restart

注意：在4.4版及更高版本上，无需重新启动tomcat服务。