目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题：在CloudCenter中创建动态模板

解决方案

简介

本文档介绍如何使用CloudCenter创建网桥域模板。

注意：ACI应在CloudCenter中成功注册。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于CloudCenter 4.6.X和4.7.X版。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题：在CloudCenter中创建动态模板

添加网桥域模板以在CloudCenter中创建动态模板。

解决方案

步骤1.登录CCM。

步骤2.选择Admin并单击Extensions(分机)。

步骤3.单击ACI扩展的名称（在本示例中为ACI_MX），如图所示：

步骤4.如图所示，单击“添加模板”。

步骤5.指定BD的名称并选择Dynamic VRF。

步骤6.为主子网输入允许创建嵌套子网的值。例如，如果子网为10.10.10.0/24，则需要指定一个大于24的池，如果/25...，则在主子网/24中的一个子网中创建两个/25子网。

步骤7.单击SAVE两次。

步骤8.部署带ACI的新VM，并选择在网络类型中创建动态BD模板。

步骤9.单击Deploy。

预期结果 — 在VMware云上部署VM，并创建动态VRF模板。