目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档描述在任何云上部署失败的问题，并显示错误消息“格式说明符“%s”。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于CloudCenter版本4.8.0、4.8.0.1和4.8.1。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

使用主机名callout脚本的任何云的Windows部署都会失败，并显示错误消息“格式说明符“%s”。 日志中也显示相同的错误消息。

解决方案

这是已知的Bug。目前唯一的解决方法是关闭主机名标注或升级到4.8.0.2，这是解决此问题的最早版本。