目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

简介

本文档介绍如何在Intersight管理模式(IMM)上配置交换矩阵互联(FI)的端口类型。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 通用Intersight管理模式(IMM)知识

- Cisco Intersight基础知识。

- 端口类型和配置。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco UCS 6454交换矩阵互联

- Cisco Intersight软件即服务(SaaS)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Intersight托管模式(IMM)要配置端口配置或“端口角色”（例如服务器或网络上行链路），您必须创建策略并将其分配到域配置文件。

配置

步骤1: 创建端口策略。

转至Configure —> Policies —> Create Policy。

创建策略视图

选择UCS Domain和Port。

单击开始。

选择策略类型视图

设置策略的值。组织、名称和交换机型。

在本示例中，配置的值如下：

— 组织默认

-Name MyPortPolicy

— 交换机型UCS-FI-6454

单击Next。

策略详细信息视图

现在，您可以选择将“统一端口”配置为FC或以太网。左侧（蓝色）端口可配置为FC，右侧（紫色）端口可配置为Ethernet。

统一端口视图

注意：如果更改固定模块上的统一端口（例如6454上的统一端口），则后续步骤中部署配置文件时，可能需要重新启动。

您可以选择配置“分线电缆”。在FI 6454中，Breakout端口从49变为54。

分支电缆视图

在端口角色窗格中，设置端口配置。

首先，选择要配置的端口，然后单击Configure。

端口角色视图

在配置中，为端口设置类型、速度和网络策略。

单击Save以保存更改。

配置端口详细信息

验证配置：

验证配置

Click Save.

注：您还可以同时将配置应用到多个端口。

选择要配置的端口，然后单击Configure。

端口配置

在配置中，为端口设置类型、速度和网络策略。

端口详细信息

接下来验证配置。

单击Save并保存配置。

验证配置

如以下示例所示验证配置。

您的策略现在显示在策略面板下：

Policies面板

第二步：创建策略后，您需要将其应用于域配置文件。

转至Profiles —> UCS Domains Profiles —> “Domain Profile Name”。

在本示例中，使用IMM域配置文件。

Domain Profile窗格

转到端口配置以查看选择策略选项。

点击选择策略，然后选择您的策略：

选择策略窗格

在本示例中，选择“MyPortPolicy”之前创建的策略。

已选择策略

验证配置：

验证配置

第三步： 部署域配置文件。在Summary窗格中，点击Deploy。

部署更改

部署配置，并根据您的选择配置端口。