目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

症状

状态

分辨率

相关信息

简介

通过UNC共享查看时，Mozilla Firefox中未正确显示自动化摘要。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

- Firefox

- UNC共享

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

症状

无法在Firefox中查看自动化摘要。

状态

此问题有解决方案。

分辨率

您可以使用IIS虚拟目录，也可以配置Firefox，以便继续使用UNC共享。

要配置Firefox，请完成以下步骤：

1. 在Firefox地址栏中，转到about:config，并确认警告。

2. 找到security.fileuri.strict_orgin_policy，然后双击该策略以将其设置为false。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems