目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

解决方案

相关信息

简介

您收到“Process?WSDL cannot be found”错误，在使用Powershell CLI时，当您更改计算机或域的名称时，无法使用Powershell CLI。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于TEO 2.1+ 、 Windows Powershell 1.0+。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

解决方案

Powershell CLI必须指向WSDL和TEO服务的正确HTTP终端。

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 转到TEO安装目录(例如，C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)。

2. 打开Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.dll.config文件。

3. 查找WebService Uri标记，并将HTTP终端更改为新的或当前的HTTP终端

4. 如果需要，请运行TEO安装目录中的Tidal.Automation.CLI.CorePSSnapin.Register.vbs脚本，再次注册CLI插件。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems