目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

解决方案

相关信息

简介

Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)的标准安装程序会安装与TEO配合使用所需的数据库。用户可能需要为Tidal Enterprise Orchestrator安装其数据库，而不是标准安装。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

解决方案

要安装所需的数据库，请完成以下步骤：

1. 对于进程数据库或报告数据库，在安装介质中，选择DatabaseScripts > MSSQL，然后在\DatabaseScripts\MSSQL文件夹中运行数据库脚本。有TEOProcess.sql和TEOReporting.sql脚本。

2. 这些脚本应使用系统管理员帐户运行，以创建数据库和所需的表

3. 创建数据库和表后，运行TEO安装程序，并在出现提示时指向正确的数据库服务器。

4. 安装程序检测到您已经拥有数据库，并提示您使用当前数据库。对两个数据库都选择是，然后继续安装。

5. 请参阅Tidal Enterprise Orchestrator:手动创建TEO报告数据库，以了解有关报告数据库的详细信息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems