目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何安装SAP System Copy加载项。

用于SAP自动化的系统副本包包含RFC调用，这些调用要求在SAP目标系统上安装用于SAP的思科插件。思科软件插件必须在将使用这些RFC的所有SAP系统上可用。要进行验证，请选择System > Status，并查看CISCO插件的软件组件版本。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本、SAP和SAP System Copy Content for Tidal Enterprise Orchestrator。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

步骤

要安装SAP插件，请完成以下步骤：

1. 导航至在TEO安装期间提取ABAP传输数据的位置。默认位置为：C:\Documents and Settings\user\My Documents\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator\Extracted Data\ABAP Transports\SAP System Copy

2. 将SAP附加软件包文件(.pat)复制到SAP服务器（目标SAP系统的EPS收件箱）上的此位置：usr\sap\trans\EPS\in

3. 使用管理帐户（*NOT* DDIC或SAP*）登录SAP系统的客户端000，并运行事务代码SAINT。

4. 单击Start按钮以开始导入过程，然后按照SAP导入向导的指示执行步骤。

应显示思科的加载项。如果未显示，则文件不在EPS收件箱文件夹中或登录客户端不在000。

5. 选择显示CISCO的行，然后单击继续。

无需目标支持包，但（如果要求这样做）在下一屏幕中提供这些支持包。

6. 单击 Continue。

7. 查看包，然后单击“继续”。

8. 单击否继续（因为无需修改调整）。

9. 查看信息，必要时调整“开始选项”。

10. 单击继续以继续安装。在对话模式下，此步骤最多可能需要5分钟。

如果SAP目标系统上存在思科软件的以前仅传输版本，您可能会看到以下窗口：

11. 调用事务代码SAPU，并为任何/CISCO/命名空间对象选择重置为原始。此步骤将覆盖现有思科软件。

12. 如果使用SPAU，请在单独的窗口中运行它，然后返回到Add-On Installation屏幕。

注意：要运行SPAU，必须将/CISCO/命名空间的系统修改设置设置为可通过SAP事务SE03修改。

13. 单击Continue以继续安装。

在“状态/备注”框中看到相应消息时，安装即完成。

14. 选择System > Status，然后单击Component version（组件版本）图标（放大镜）以验证安装。

在SAP事务SE80中，应存在以/CISCO/*开头的包，例如/CISCO/TEO。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems