目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

ROI报告

配置

相关信息

简介

TEO中的投资回报(ROI)报告向最终用户显示，当允许TEO自动化其业务流程而不是手动执行业务流程时，他们节省了多少资金。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

- SQL Reporting Services

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

ROI报告

ROI报告需要在TEO服务器和Reporting Services服务器中进行配置

配置

请完成以下步骤：

1. 要将报告导入SQL RS Server，请单击“管理”选项卡，然后单击“数据库设置”。

2. 右键单击“报告数据库”>“导入报告”，然后完成向导中的步骤。

3. 然后，在同一“Administration(管理)”选项卡中单击“Adapters（适配器）” ，然后右键单击“Core Functions Adapter（核心功能适配器）”。

4. 单击ROI选项卡，根据您的业务调查，输入手动运行自动化流程所需的每小时费率。Click OK.

5. 对于要跟踪的进程，您需要编辑该进程并转到“进程属性”的“常规”选项卡。在该选项卡上，您会看到执行此进程输入所节省的时间。输入此过程中节省的秒数/分钟数/小时的时间值。

注意：这已为包含的思科内容定义，但如果您开发新内容，则默认为0，因此需要配置它。

6. 要查看报告，请转到SQL Reporting Services服务器(通常为http://<RS_Server>/Reports),然后转到TEO Reporting链接。选择Core > Operations > ROI Report。然后选择TEO服务器并生成报告，以便查看日常成本节省。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems