目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

访问Web控制台时出错

相关信息

简介

本文档介绍在web.config文件或web控制台文件夹中权限不足时如何授予用户访问权限。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)及其Web控制台。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

访问Web控制台时出错

访问Web控制台时，用户会收到基于IIS的错误，该错误不指访问web.config文件的权限或限制权限。

要授予用户访问权限，请完成以下步骤：

1. 转到Web控制台目录，通常在TEO的安装目录中找到。

2. 用户组必须位于web.config文件和web控制台目录中，以便后台用户可以访问该文件。

3. 要授予访问权限，请右键单击文件和文件夹，然后添加正确的安全配置文件。有关Windows安全的详细信息，请参阅Microsoft网站 。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems