目录

简介

先决条件

使用的组件

参考错误

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍内容作者如何对Tidal Enterprise Orchestrator中的参考错误进行故障排除。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

参考错误

运行进程时，进程会失败，并显示以下错误消息之一：

Unable to fully resolve expression, as Reference to Property ResolvedTarget.Id

of ActivityInstance 65d28d16-5d67-44b5-8be7-a4fb7943215c. could not be resolved.

或者

Unable to fully resolve expression, as Reference to Property

ResultTable.FirstRow.NameOfRow of ActivityInstance

1375aeb0-25c7-4cee-b96e-d41d31f5bfd1. could not be resolved.

故障排除

为了进行故障排除，内容作者应查看变量参考点所指向的区域。请注意，第一个错误指向Target，第二个错误指向Table。

请完成以下步骤：

1. 检查进程失败的活动的配置。可能有错误的引用或已弃用的活动引用。

2. 如果使用触发器，请确保触发器是启动该过程的触发器。也就是说，您不能在CCMS警报上触发进程，在进程中引用该警报，然后临时启动该进程。这行不通。

3. 如果使用表或变量，请确保这些变量包含某些内容，否则可能会发生错误。

4. 如果使用目标属性，请确保目标存在或位于尝试引用的目标组中。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems