目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

问题

解决方法

相关信息

简介

本文档介绍客户在使用Oracle Database Targets从Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1.x升级到2.2时将遇到的问题。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator 2.2或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

从2.1.x TEO系统升级到2.2 TEO系统后，需要检查目标并添加信息。但是，目标在尝试连接时会出错。这通常在ORA-12541错误或与端口相关的某些错误中出现。此问题仅在目标在2.1.x中定义时发生，如果目标在2.2中新定义，则不会发生。

解决方法

此问题有两个解决方法：

- 可以删除并重新创建目标。

- 连接字符串可以更改为数据源={DS};SID={SID}；端口={PT};Unicode=true。

注意：更新连接字符串时，请确保端口正确。

然后，目标应该能够保存。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems