目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

分辨率

删除TEOProcess

删除TEOR报告

相关信息

简介

本文档提供了有关如何删除TEOProcess和TEOReporting数据库（如果它们是基于Oracle的）的信息。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.2或更高版本

- Oracle 数据库

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

分辨率

本节介绍如何删除TEOProcess和TEOReporting数据库。这假设最终用户将其进程/配置数据库命名为“TEOProcess”。

删除TEOProcess

在Oracle中运行以下命令：

1. DROP TABLESPACE TEOProcess_DATA，包括内容和数据文件；

2. DROP TABLESPACE TEOProcess_TEMP，包括内容和数据文件；

3. 删除用户TEOProcess CASCADE;

删除TEOR报告

在Oracle中运行以下命令：

1. DROP TABLESPACE TIAReport_DATA，包括内容和数据文件；

2. DROP TABLESPACE TIAReport_INDEX，包括内容和数据文件；

3. DROP TABLESPACE TIAReport_TEMP，包括内容和数据文件；

4. 丢弃用户TIAR报告级联；

注意：删除TEO报告数据库时要小心，因为许多TEO应用程序服务器都可以输入到该数据库。如果不再需要TEO应用服务器，请仅删除TEO报告数据库。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems