目录

简介

先决条件

使用的组件

规则

流程与流程实例

有什么区别？

相关信息

简介

本文档介绍流程和流程实例之间的区别。

先决条件

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

流程与流程实例

客户了解两者之间的差异很有价值，特别是在处理思科支持和思科工程时。

有什么区别？

process是实际进程的定义或配置。每个进程只有一个。

process instance是该进程的运行或已完成实例，包括进程的输出和错误（如果存在）。一个进程定义可以有多个进程实例。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems