目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

症状

状态

分辨率

相关信息

简介

本文档讨论OLEDB驱动程序与Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1和2.2的兼容性。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档针对Tidal Enterprise Scheduler 2.1和2.2编写。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

症状

TEO无法识别已安装的OLEDB驱动程序。

状态

在2.1版中的OLEDB连接工作但在2.2版中失败后，这一点可能特别明显。

分辨率

虽然不建议使用任何特定驱动程序，但必须确保安装了正确的驱动程序版本。

Tidal Enterprise Orchestrator 2.1需要32位OLEDB驱动程序。

Tidal Enterprise Orchestrator 2.2需要64位OLEDB驱动程序。

如果从2.1升级到2.2，则需要确保安装64位OLEDB驱动程序。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems