目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

Weblogic服务器

步骤

相关信息

简介

本文档介绍将JMX适配器链接到WebLogic服务器所需的配置步骤。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator 2.2+和WebLogic。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

Weblogic服务器

这些详细信息需要配置。

步骤

请完成以下步骤：

1. 在WebLogic服务器上，应将底线添加到setdomainenv.cmd或setdomainenv.sh。端口9999已使用，但可以是任何唯一编号。

2. 设置JAVA_OPTIONS=%JAVA_OPTIONS% -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=9999 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate。

3. 在JMX适配器的TEO配置中，这应是覆盖。将主机替换为WebLogic服务器的主机，并将端口替换为setdomainenv中使用的相同主机，即service:jmx:rmi:/host/jndi/rmi://lhost:port/jmxrmi。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems